الهدف

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) هو بروتوكول إدارة شبكة يساعد على تسجيل المعلومات وتخزينها ومشاركتها حول الأجهزة الموجودة في الشبكة. وهذا يساعد المسؤول على معالجة مشكلات الشبكة. يستخدم SNMP قواعد معلومات الإدارة (MIB) لتخزين المعلومات المتاحة بطريقة هرمية.

يتم تعريف مستخدم SNMP بواسطة بيانات اعتماد تسجيل الدخول مثل اسم المستخدم وكلمة المرور وطريقة المصادقة. يتم تشغيله بالاشتراك مع مجموعة SNMP ومعرف المحرك. للحصول على تعليمات حول كيفية تكوين مجموعة SNMP من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI)، انقر هنا. يستخدم SNMPv3 فقط مستخدمي SNMP. يرتبط المستخدمون الذين لديهم امتيازات الوصول بطريقة عرض SNMP.

على سبيل المثال، يمكن تكوين مستخدمي SNMP بواسطة مدير شبكة لإقرانهم بمجموعة بحيث يمكن تعيين حقوق الوصول إلى مجموعة من المستخدمين في تلك المجموعة المحددة بدلا من مستخدم واحد. يمكن أن ينتمي المستخدم إلى مجموعة واحدة فقط. لإنشاء مستخدم SNMPv3، يجب تكوين معرف المحرك ويجب توفر مجموعة SNMPv3.

يهدف هذا مادة أن يبدي أنت كيف أن يشكل SNMP مستعمل من خلال ال CLI من cisco مفتاح.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 — SX300، SX500

- 2.2.8.04 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

تكوين مستخدمي SNMP على محول ما

إنشاء معرف محرك

الخطوة 1. ينفذ ال CLI من المفتاح.

ملاحظة: في هذا المثال، PuTTY هو التطبيق المستخدم للوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) للمحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا قمت بتخصيص بيانات الاعتماد الخاصة بك، فاستخدم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

الخطوة 2. انتقل إلى وضع "التكوين العام" من خلال إدخال الأمر التالي:

الخطوة 3. إنشاء معرف محرك باستخدام الصياغة التالية:

خادم snmp محركID المحلي {engineID/default}

ملاحظة: يجب أن يكون معرف المحرك فريدا داخل المجال الإداري الخاص بك. في هذا المثال، يتم إدخال SNMP-server EngineID المحلي 57AD57AD.

الخطوة 4. إضافة مستخدم SNMP باستخدام الصياغة التالية:

اسم مستخدم مستخدم خادم snmp اسم المجموعة {{v1/v2c/المضيف البعيد/المصادقة {{md5/sha}} كلمة مرور المصادقة [priv priv-password]]}}

أين:

- username — يحدد هذا اسم المستخدم على المضيف الذي يتصل بالوكيل. يمكن أن يصل اسم المستخدم إلى 20 حرفا.

- اسم المجموعة — هذا هو اسم المجموعة التي ينتمي إليها المستخدم. يمكن أن يصل اسم المجموعة إلى 30 حرفا.

- v1 — يحدد هذا أن المستخدم هو مستخدم SNMP v1.

- v2c — يحدد هذا أن المستخدم هو مستخدم SNMPv2c.

- v3 — يحدد هذا أن المستخدم هو مستخدم SNMPv3.

- المضيف البعيد — (إختياري) عنوان IP (IPv4 أو IPv6 أو IPv6z) أو اسم المضيف لمضيف SNMP البعيد.

- المصادقة — (إختياري) يحدد هذا مستوى المصادقة المراد إستخدامه.

- MD5 — (إختياري) يحدد هذا مستوى مصادقة رمز مصادقة رسالة التجزئة (HMAC) MD5-96.

- SHA — (إختياري) هذا يحدد مستوى مصادقة HMAC-SHA-96.

- كلمة مرور المصادقة — (إختياري) يحدد هذا كلمة مرور المصادقة. يمكن أن يصل إلى 32 حرف.

- يشفر كلمة مرور المصادقة — (إختياري) يحدد ذلك كلمة مرور المصادقة بتنسيق مشفر.

- priv-password — (إختياري) هذا يحدد كلمة مرور الخصوصية. يمكن أن يصل إلى 64 حرف.

- يشفر-priv-password — (إختياري) هذا يحدد كلمة مرور الخصوصية في تنسيق مشفر.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إدخال مستخدم خادم Snmp John_DOE CiscoTesters v3 مصادقة MD5 Cisco1234$.

الخطوة 5. تحقق من مستخدم SNMP باستخدام الأمر التالي:

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين مستخدم SNMP من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر) الخاصة بالمحول.