الهدف

يوفر اكتشاف نقطة نهاية الوسائط (MED) لبروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) إمكانات إضافية لدعم أجهزة نقطة نهاية الوسائط مثل تمكين الإعلان عن سياسات الشبكة لتطبيقات مثل الصوت أو الفيديو واكتشاف موقع الجهاز ومعلومات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها. بروتوكول LLDP وبروتوكول اكتشاف Cisco (CDP) هما بروتوكولان متماثلان، والفرق هو أن بروتوكول LLDP يسهل قابلية التشغيل البيني للمورد وأن بروتوكول CDP هو بروتوكول Cisco الخاص. يمكن إستخدام بروتوكول LLDP في السيناريوهات التي يحتاج فيها المستخدم إلى العمل بين الأجهزة التي ليست مملوكة لشركة Cisco والأجهزة التي تكون مملوكة لشركة Cisco.

ويعد بروتوكول LLDP مفيدا لمسؤولي الشبكة لأغراض أستكشاف الأخطاء وإصلاحها. يعطي المفتاح all the معلومة حول الحالي LLDP حالة الميناء. يمكن لمسؤول الشبكة إستخدام هذه المعلومات لإصلاح مشاكل الاتصال داخل الشبكة.

ملاحظة: لمعرفة كيفية تكوين خصائص LLDP على محول ما، انقر هنا للحصول على تعليمات.

تحتوي صفحة "معلومات جوار LLDP" على معلومات تم تلقيها من الأجهزة المجاورة. بعد انتهاء المهلة استنادا إلى القيمة المتلقاة من مدة البقاء (TLV) المجاورة التي لم يتم خلالها تلقي وحدة توزيع طاقة LLDP (PDU) من أي جار، يتم حذف المعلومات.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية إدارة جدول معلومات الجوار الخاص ب LLDP على محول ما.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 — SX300، SX500

- 2.2.5.68 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

إدارة معلومات جوار LLDP

إدارة معلومات جوار LLDP

الخطوة 1. قم بالوصول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول ثم أختر إدارة > اكتشاف - LLDP > LLDP معلومات الجوار.

ملاحظة: قد تختلف خيارات القائمة المتاحة على نموذج الجهاز. في هذا المثال، يتم إستخدام SG350X-48MP.

الخطوة 2. (إختياري) حدد خانة الاختيار مرشح لتصفية المنافذ المحلية التي تريد إظهارها في الجدول المجاور ل LLDP.

الخطوة 3. (إختياري) أختر واجهة من القائمة المنسدلة للمنفذ المحلي.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار المنفذ XG1 للوحدة 1.

الخطوة 4. (إختياري) انقر فوق انتقال.

الخطوة 5. (إختياري) انقر فوق مسح عامل التصفية لمسح إعدادات عامل التصفية.

الخطوة 6. (إختياري) انقر فوق تحديث لتحديث الجدول المجاور لبروتوكول LLDP.

الخطوة 7. (إختياري) انقر فوق زر جدول حالة منفذ LLDP لعرض جدول حالة منفذ LLDP. لمعرفة المزيد حول هذه الميزة، انقر هنا للحصول على تعليمات.

يجب عليك الآن إدارة جدول معلومات الجوار الخاص ب LLDP.

حذف معلومات جوار LLDP

الخطوة 1. حدد خانة الاختيار المجاورة للمنفذ الذي تريد حذفه.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار المنفذ XG1 للوحدة 1.

الخطوة 2. (إختياري) انقر فوق حذف لحذف المنفذ المختار من الجدول المجاور ل LLDP.

الخطوة 3. (إختياري) انقر فوق حفظ" للحفظ في الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب عليك الآن حذف المنفذ من الجدول المجاور ل LLDP.

عرض معلومات جوار LLDP

الخطوة 1. حدد خانة الاختيار المجاورة للمنفذ الذي تريد عرضه.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار المنفذ XG1 للوحدة 1.

الخطوة 2. انقر فوق تفاصيل لعرض معلومات LLDP المجاورة.

المنفذ التفاصيل

سيتم عرض المعلومات التالية:

- المنفذ المحلي — رقم المنفذ.

- إدخال MSAP — رقم إدخال نقطة وصول خدمة وسائط الأجهزة (MSAP).

أساسي التفاصيل

سيتم عرض المعلومات التالية:

- النوع الفرعي لمعرف الهيكل — نوع معرف الهيكل. (على سبيل المثال، عنوان MAC.)

- معرف الهيكل — معرف هيكل الجهاز المجاور لشبكة المنطقة المحلية (LAN) طراز 802. حيث يكون النوع الفرعي لمعرف الهيكل هو عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC)، يظهر عنوان MAC الخاص بالجهاز.

- النوع الفرعي لمعرف المنفذ — نوع معرف المنفذ الذي يتم عرضه.

- معرف المنفذ — معرف المنفذ.

- وصف المنفذ — معلومات حول المنفذ، بما في ذلك الشركة المصنعة أو اسم المنتج وإصدار الأجهزة أو البرامج.

- اسم النظام — اسم الجهاز.

- وصف النظام — وصف الجهاز (بتنسيق أبجدي رقمي). ويتضمن ذلك اسم النظام وإصدارات الأجهزة ونظام التشغيل وبرامج الشبكات التي يدعمها الجهاز. القيمة تساوي كائن sysDescr.

- إمكانات النظام المدعومة — الوظائف الأساسية للجهاز. يتم الإشارة إلى القدرات بواسطة نظامين ثمانيين. تشير وحدات البت من 0 إلى 7 إلى جهاز كبل آخر، مكرر، جسر، نقطة وصول (AP) لشبكة LAN اللاسلكية (WLAN)، موجه، هاتف، بيانات عبر مواصفات واجهة خدمة الكبلات (DOCSIS)، ومحطة، على التوالي. يتم حجز وحدات بت من 8 إلى 15.

- إمكانات النظام الممكنة — الوظيفة أو الوظائف الأساسية الممكنة للجهاز.

عنوان الإدارة

سيتم عرض المعلومات التالية:

- النوع الفرعي للعنوان — نوع عنوان IP للإدارة المدرج في حقل عنوان الإدارة (على سبيل المثال، IPv4).

- العنوان — العنوان المرتجع الأنسب لاستخدام الإدارة.

- النوع الفرعي للواجهة — طريقة الترقيم المستخدمة لتعريف رقم الواجهة.

- رقم الواجهة — واجهة محددة مقترنة بعنوان الإدارة هذا.

تفاصيل MAC/PHY

سيتم عرض المعلومات التالية:

- دعم التفاوض التلقائي — حالة دعم التفاوض التلقائي بسرعة المنفذ. القيم المحتملة هي "صواب" و"خطأ".

- تمكين التفاوض التلقائي — حالة التفاوض التلقائي بسرعة المنفذ النشطة. القيم المحتملة هي "صواب" و"خطأ".

- إمكانات التفاوض التلقائي المعلن عنها — إمكانات التفاوض التلقائي بسرعة المنفذ؛ على سبيل المثال، وضع الإرسال أحادي الإتجاه 1000BASE-T، وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل 100BASE-TX.

- نوع وحدة الوصول إلى شبكة الإدارة (MAU) التشغيلية — نوع وحدة الإرفاق المتوسط (MAU). تقوم وحدة التحكم في الوصول للاستقبال (MAU) بأداء وظائف طبقة مادية، بما في ذلك تحويل البيانات الرقمية من كشف التصادم لواجهات إيثرنت وحقن البت في الشبكة، على سبيل المثال، وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل 100BASE-TX.

802.3 الطاقة عبر MDI

سيتم عرض المعلومات التالية:

- فئة منفذ دعم الطاقة ل MDI — فئة منفذ دعم الطاقة المعلن عنها.

- دعم طاقة PSE MDI — يشير إلى ما إذا كانت طاقة مؤشر الطلب الأقصى (MDI) مدعومة على المنفذ.

- حالة طاقة PSE MDI — تشير إلى ما إذا تم تمكين طاقة MDI على المنفذ.

- إمكانية التحكم في زوج طاقة PSE — تشير إلى ما إذا كان التحكم في زوج الطاقة مدعوما على المنفذ.

- زوج الطاقة ل PSE — نوع التحكم في زوج الطاقة المدعوم على المنفذ.

- فئة طاقة PSE — فئة الطاقة المعلن عنها للمنفذ.

- نوع الطاقة — نوع جهاز pod المتصل بالمنفذ.

- مصدر الطاقة — مصدر طاقة للمنفذ.

- أولوية الطاقة — أولوية طاقة المنفذ.

- قيمة الطاقة المطلوبة ل PD — مقدار الطاقة المطلوب بواسطة جهاز pod.

- قيمة الطاقة المخصصة لمحرك الطاقة PSE — كمية الطاقة المخصصة من قبل أجهزة مصدر الطاقة (PSE) لموزع الطاقة (PD).

طاقة ذات 4 أسلاك عبر MDI

ملاحظة: تتوفر هذه المنطقة فقط على المحولات من السلسلة SX250 و SX350 و SG350X و SX550X.

سيتم عرض المعلومات التالية:

- دعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) ذات 4 أزواج — يشير إلى دعم النظام والمنافذ مما يتيح إنشاء السلك ذي 4 أزواج. ويصدق هذا فقط على المنافذ المحددة التي تحتوي على هذه القدرة المادية.

- اكتشاف/تصنيف الزوج الاحتياطي المطلوب — يشير إلى أن السلك ذو ال 4 أزواج مطلوب.

- يشير زوج إحتياطي PD إلى الحالة المرغوبة — إلى جهاز pod يطلب تمكين قدرة 4-pair.

- حالة تشغيل زوج إحتياطي ل PD — يشير إلى ما إذا كانت قابلية الأزواج الأربعة ممكنة أو معطلة.

802.3 التفاصيل

سيتم عرض المعلومات التالية:

- 802.3 الحد الأقصى لحجم الإطار — أعلن عن الحد الأقصى لحجم الإطار الذي يتم دعمه على المنفذ.

802.3 تجميع الروابط

سيتم عرض المعلومات التالية:

- إمكانية التجميع — تشير إلى ما إذا كان يمكن تجميع المنفذ.

- حالة التجميع — تشير إلى ما إذا كان المنفذ مجمعا حاليا.

- معرف منفذ التجميع — معرف المنفذ المجمع المعلن.

802.3 توفير الطاقة شبكة إيثرنت (EEE)

سيتم عرض المعلومات التالية:

- Remote Tx — يشير إلى الوقت (بالثواني الدقيقة) الذي ينتظره شريك إرتباط الإرسال قبل بدء إرسال البيانات بعد ترك وضع Low Power Idle (LPI).

- Remote Rx — يشير إلى الوقت (بالثواني الدقيقة) الذي يطلب فيه شريك الارتباط المتلقي أن ينتظر شريك الارتباط المرسلة قبل إرسال البيانات بعد وضع LPI.

- صدى Tx المحلي — يشير إلى انعكاس شريك الارتباط المحلي لقيمة Tx الخاصة بشريك الارتباط عن بعد.

- Rx Echo المحلي — يشير إلى انعكاس شريك الارتباط المحلي لقيمة Rx الخاصة بشريك الارتباط عن بعد.

تفاصيل MED

سيتم عرض المعلومات التالية:

- الإمكانيات المدعومة — إمكانات MED المدعومة على المنفذ.

- الإمكانيات الحالية — إمكانات MED الممكنة على المنفذ.

- فئة الجهاز — فئة جهاز نقطة نهاية LLDP-MED. فئات الأجهزة المحتملة هي:

- فئة نقطة النهاية 1 — فئة نقطة النهاية العامة، مما يوفر خدمات LLDP الأساسية.

- فئة نقطة النهاية 2 — فئة نقطة نهاية الوسائط، مما يوفر إمكانات دفق الوسائط، بالإضافة إلى جميع ميزات الفئة 1.

- نقطة النهاية من الفئة 3 — فئة جهاز الاتصالات، التي توفر جميع ميزات الفئة 1 والفئة 2 بالإضافة إلى الموقع و 911 ودعم أجهزة الطبقة 2 وإمكانات إدارة معلومات الأجهزة.

- نوع جهاز التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) — نوع التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) بالمنفذ؛ على سبيل المثال، PD أو PSE.

- مصدر طاقة يعمل بتقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) — مصدر طاقة منفذ.

- أولوية طاقة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) — أولوية طاقة المنفذ.

- قيمة الطاقة للتزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) — قيمة طاقة المنفذ.

- مراجعة الأجهزة — إصدار الأجهزة.

- مراجعة البرنامج الثابت — إصدار البرنامج الثابت.

- مراجعة البرامج — إصدار البرامج.

- الرقم التسلسلي للجهاز — الرقم التسلسلي للجهاز.

- اسم الجهة المصنعة — اسم الجهة المصنعة للجهاز.

- اسم النموذج — اسم طراز الجهاز.

- معرف الأصل — معرف الأصل.

الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) والبروتوكول وفقا لمعيار 802.1

سيتم عرض المعلومات التالية:

- PVID — معرف شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) للمنفذ المعلن عنه.

PPVIDs

سيتم عرض المعلومات التالية:

- VID — معرف شبكة VLAN للبروتوكول.

- معرفات شبكات VLAN للمنفذ والبروتوكول المدعومة — المدعومة.

- ممكن — يمكن ميناء وبروتوكول VLAN id.

معرفات شبكات VLAN

سيتم عرض المعلومات التالية:

- VID — منفذ ومعرف شبكة VLAN للبروتوكول.

- اسم شبكة VLAN — أسماء شبكات VLAN المعلن عنها.

معرفات البروتوكول

سيتم عرض المعلومات التالية:

- معرف البروتوكول — معرفات البروتوكول المعلن عنها.

معلومات الموقع

سيتم عرض المعلومات التالية:

- عنوان مدني أو عنوان مدني أو عنوان شارع.

- الإحداثيات — إحداثيات خريطة الموقع — الطول، الطول، والارتفاع.

- ECS Elin — رقم تعريف موقع الطوارئ (ECS) لخدمة إتصالات الطوارئ (ECS) الخاص بالجهاز.

- غير معروف — معلومات غير معروفة عن الموقع.

سياسات الشبكة

سيتم عرض المعلومات التالية:

- نوع التطبيق — نوع تطبيق سياسة الشبكة (على سبيل المثال، الصوت).

- معرف VLAN — معرف VLAN الذي يتم تحديد سياسة الشبكة له.

- VLAN نوع — VLAN نوع، مميز أو untagged، والذي من أجله يتم تعريف سياسة الشبكة.

- أولوية المستخدم — أولوية المستخدم لنهج الشبكة.

- نقطة رمز الخدمات المميزة لسياسة الشبكة (DSCP).

الخطوة 3. (إختياري) انقر فوق زر الجدول المجاور للعودة إلى صفحة معلومات الجوار الخاصة ب LLDP.

أنت سوفت الآن يتلقى شاهدت المجاور معلومة من ميناء على مفتاحك.