الهدف

multicast هو الشبكة طبقة أسلوب يستعمل أن يبث معطيات ربط من واحد مضيف إلى ينتقي مضيف في الشبكة. في الطبقة السفلى، يذيع المفتاح الحركة مرور multicast على كل ميناء، even if فقط واحد مضيف يحتاج أن يستلم هو. يتم إستخدام التطفل على بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP) لإعادة توجيه حركة مرور البث المتعدد للإصدار 4 من بروتوكول الإنترنت (IPv4) إلى المضيف المرغوب. من ناحية أخرى، يتم إستخدام التطفل على اكتشاف مستمع البث المتعدد (MLD) لإعادة توجيه حركة مرور البث المتعدد للإصدار 6 من بروتوكول الإنترنت (IPv6) إلى الأجهزة المضيفة المطلوبة.

عند تمكين بروتوكول IGMP، فإنه يكتشف رسائل IGMP المتبادلة بين موجه IPv4 ومضيفات البث المتعدد المرفقة بالواجهات. ثم يحافظ على جدول يعمل على تقييد حركة مرور البث المتعدد ل IPv4 وإعادة توجيهها بشكل ديناميكي إلى الأجزاء التي تحتاج إلى استقبالها.

التكوينات التالية هي متطلبات أساسية لتكوين IGMP.

1. تكوين شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN).

2. تمكين تصفية Bridge للبث المتعدد.

عندما يتم تمكين MLD، فإنه يكشف رسائل MLD المتبادلة بين موجه IPv6 ومضيفات البث المتعدد المرفقة بالواجهات. ثم يحافظ على جدول يعمل على تقييد حركة مرور البث المتعدد ل IPv6 وإعادة توجيهه بشكل ديناميكي إلى المنافذ التي تحتاج إلى إستقبالهم.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 2.2.0.66

تكوين التطفل على بروتوكول IGMP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر البث المتعدد > تكوين البث المتعدد ل IPv4 > إستطلاع بروتوكول IGMP.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار تمكين لحالة التطفل على بروتوكول IGMP. عندما مكنت هذا سمة بشكل عام، الأداة يراقب شبكة حركة مرور يستطيع حددت أي مضيف طلب أن يستلم multicast حركة مرور.

الخطوة 3. (إختياري) حدد خانة الاختيار تمكين حالة مستعلم IGMP لتمكين مستعلم IGMP.

الخطوة 4. طقطقة يطبق.

الخطوة 5. تحت جدول التطفل على بروتوكول IGMP، انقر زر الراديو المتوافق مع معرف شبكة VLAN في جدول التطفل على بروتوكول IGMP.

الخطوة 6. انقر فوق تحرير.

الخطوة 7. أخترت ال VLAN ب رغب من ال VLAN id قائمة ميلان إلى جانب.

الخطوة 8. حدد خانة الاختيار تمكين لحالة التطفل على بروتوكول IGMP لتحديد البيئات المضيفة ضمن شبكة VLAN المختارة التي طلبت إرسال حركة مرور البث المتعدد. يتم عرض حالة التطفل على بروتوكول IGMP في حقل حالة التطفل على بروتوكول IGMP التشغيلي.

الخطوة 9. (إختياري) للسماح لموجه البث المتعدد بمعرفة المنافذ المتصلة تلقائيا، حدد خانة الاختيار تمكين للتعرف التلقائي على منافذ MRexternal.

الخطوة 10. (إختياري) لتقليل الوقت الذي يستغرقه المحول لحظر حركة مرور MLD التي لا تنتمي إلى منفذ العضو الخاص به، حدد خانة الاختيار تمكين للإجازة الفورية.

الخطوة 11. تعيين آخر عداد للاستعلام عن العضو. هو الفاصل الزمني أن المفتاح ينتظر أن يستلم إستجابة من مجموعة رسالة خاص. ويتراوح الوقت بين 100 و 25500 مللي ثانية. الافتراضي هو 1000 مللي ثانية.

أستخدم متانة الاستعلام (2) — يضبط متغير متانة بروتوكول العبارة الداخلية إلى القيمة الافتراضية إذا تم إختيار هذا الجهاز كمستعلم. القيمة الافتراضية هي 2.

معرف من قبل المستخدم — أختر زر الراديو المعرف من قبل المستخدم وأدخل عدد استعلامات مجموعة IGMP المحددة التي تم إرسالها قبل أن يفترض الجهاز عدم وجود أي أعضاء آخرين للمجموعة، إذا تم إختيار الجهاز كمستعلم. يمكنك إدخال أي قيمة من 1 إلى 7.

الخطوة 12. (إختياري) حدد خانة الاختيار "حالة مستعلم IGMP" للسماح لهذا الجهاز بالعمل كمستعلم. يرسل المستعلم رسائل استعلام لاكتشاف أجهزة الشبكة التي تعد أعضاء في مجموعة بث متعدد معينة.

الخطوة 13. (إختياري) حدد خانة الاختيار "مستعلم IGMP" لاختيار هذا الجهاز كمستعلم. يمكن أن يكون هناك مستعلم IGMP واحد فقط في الشبكة.

الخطوة 14. (إختياري) أختر إصدار مستعلم IGMP المستخدم إذا أصبح الجهاز مستعلم منتخبا. طقطقة v3 إن هناك مفتاح و/أو multicast مسحاج تخديد في ال VLAN أن ينجز مصدر خاص ip multicast forwarding.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الإصدار 2. وهو يسمح باستعلام العضوية بأن يكون عاما وخاصا بالمجموعة. يتم إستخدام "استعلام العضوية العام" لتحديد جميع مجموعات البث المتعدد التي يتم الاشتراك فيها بالمحطات. يتم إستخدام استعلام عضوية خاص بمجموعة لتحديد ما إذا كان هناك مشترك لمجموعة معينة.

الخطوة 15. تعيين عنوان IP لمصدر مستعلم IGMP. يعرض عنوان IP للمستعلم المنتخب.

تلقائي - يحدد تلقائيا عنوان IP المصدر الخاص بالمستعلم.

معرف من قبل المستخدم - يسمح لك باختيار عنوان IP الخاص بالمستعلم.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار "تلقائي".

الخطوة 16. طقطقة يطبق.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين التطفل على بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP).

تكوين التطفل على MLD

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر خيارات متقدمة في القائمة المنسدلة لوضع العرض في الجزء العلوي الأيسر.

الخطوة 2. أختر البث المتعدد > تكوين البث المتعدد ل IPv6 > إستطلاع MLD.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار لحالة التطفل على MLD. عندما MLD مكنت يتطفل بشكل عام، الأداة يراقب شبكة حركة مرور يستطيع حددت أي مضيف طلب أن يستلم multicast حركة مرور. ينجز الأداة يتطفل MLD فقط إن على حد سواء MLD يتطفل و جسر multicast ييصفي كان مكنت.

ملاحظة: في هذا السيناريو، يتم تمكين تصفية Bridge للبث المتعدد حاليا.

الخطوة 4. حدد خانة الاختيار "حالة مستعلم MLD" لتمكين مستعلم MLD.

الخطوة 5. طقطقة يطبق.

الخطوة 6. طقطقت ال radio زر يماثل إلى ال VLAN id على ال MLD يتطفل طاولة.

الخطوة 7. انقر فوق تحرير.

الخطوة 8. (إختياري) أختر معرف شبكة VLAN حيث تريد تطبيق التطفل على MLD.

الخطوة 9. (إختياري) حدد خانة الاختيار تمكين حالة التطفل على MLD. يراقب هذا خيار شبكة حركة مرور أن يحدد أي مضيف طلب أن يرسل multicast حركة مرور.

الخطوة 10. (إختياري) حدد خانة الاختيار التعرف التلقائي على منافذ الموجه. يتيح هذا الخيار التعلم التلقائي للمنافذ التي يتم توصيل الموجه إليها. الموجه هو موجه مصمم لتوجيه حزم البث المتعدد بشكل صحيح.

الخطوة 11. حدد خانة الاختيار تمكين للإجازة الفورية لحظر تدفق البث المتعدد الذي يتم إرساله إلى منفذ عضو في حالة تلقي رسالة "ترك مجموعة IGMP" بسرعة.

الخطوة 12. تعيين آخر عداد للاستعلام عن العضو.

أستخدم متانة الاستعلام (2) - يضبط قوة الاستعلام على القيمة الافتراضية. القيم الافتراضية هي 2.

معرف من قبل المستخدم - يسمح لك بتحديد عدد من استعلامات مجموعة IGMP المراد إرسالها قبل أن يفترض المحول عدم وجود أي أعضاء آخرين في المجموعة.

الخطوة 13. (إختياري) حدد خانة الاختيار تمكين حالة مستعلم MLD للسماح لهذا الجهاز بالعمل كمستعلم. يرسل المستعلم رسائل استعلام لاكتشاف أجهزة الشبكة التي تعد أعضاء في مجموعة بث متعدد معينة.

الخطوة 14. (إختياري) حدد خانة الاختيار لاختيار مستعلم MLD لاختيار هذا الجهاز كمستعلم. يمكن أن يكون هناك مستعلم IGMP واحد فقط في الشبكة.

الخطوة 15. (إختياري) أختر إصدار مستعلم MLD المستخدم إذا أصبح الجهاز مستعلم منتخبا. أخترت v2 إن هناك مفتاح و/أو multicast مسحاج تخديد في ال VLAN أن ينجز مصدر خاص IP multicast forwarding.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار v1.

الخطوة 16. طقطقة يطبق.

أنت سوفت الآن يتلقى بنجاح MLD على مفتاحك.