الهدف

تعرض لوحة المعلومات الموجودة في الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول لديك معلومات حول أدوات المراقبة المختلفة مثل إستخدام المنفذ وأخطاء حركة مرور البيانات واستخدام تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) على المحول لديك.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية فحص لوحة المعلومات وتخصيصها لمراقبة إستخدام المنفذ وأخطاء حركة مرور البيانات واستخدام تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت على المحول لديك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 2.2.0.66

مراقبة إستخدام المنفذ وأخطاء حركة مرور البيانات واستخدام التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول واختر لوحة المعلومات في الجزء الأيسر من الصفحة.

الخطوة 2. انقر فوق تخصيص لاختيار الوحدات النمطية التي تريد مراقبتها على المحول لديك.

ستظهر الصفحة بعد ذلك الوحدات النمطية التي يمكنك الاختيار منها على الجانب الأيمن من المربعات.

الوحدات النمطية المتوفرة هي:

- الوحدات الصغيرة:

- System Health — يعرض معلومات حول درجة حرارة الجهاز (عندما تكون هذه المعلومات متاحة) لجهاز مستقل أو لكل جهاز في المكدس.

- إستخدام الموارد — يعرض حالة الاستخدام من حيث النسبة المئوية لموارد النظام المختلفة كمخطط شريطي.

- التعريف — يعرض المعلومات الأساسية المتعلقة بالجهاز والمكدس مثل وصف النظام وإصدار البرنامج الثابت وعنوان MAC وما إلى ذلك.

- مخطط المكدس — تمثيل رسومي لمخطط المكدس

- إستخدام تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) — إستخدام إمكانية تزويد الجهاز بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE). يعرض عادة قيمة النسبة المئوية على مقياس من 0 إلى 100.

- الوحدات الكبيرة:

- السجلات الأخيرة — تحتوي على معلومات حول الأحداث الخمسة الأخيرة التي تم تسجيلها بواسطة النظام ك syslog.

- الواجهات المعلقة — يعرض الواجهات التي تم إيقافها مؤقتا في أي من عرض الجهاز أو الجدول.

- إستخدام المنفذ — الاستخدام الكلي للمنافذ على محول ما على مدى فترة من الوقت.

- أخطاء حركة المرور — عدد حزم الأخطاء من أنواع مختلفة يتم حسابها على إحصائيات المراقبة عن بعد (RMON).

الخطوة 3. أختر أي عنصر تريد مراقبته من الوحدات الصغيرة والكبيرة عن طريق سحبه وإسقاطه إلى المربعات في منتصف الصفحة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار إستخدام المنفذ.

ستشغل الوحدة النمطية لاستخدام المنفذ الآن شبكة الجزء العلوي من لوحة المعلومات.

الخطوة 4. كرر الخطوة نفسها مع الوحدات النمطية الأخرى التي تريد وضعها في لوحة المعلومات.

ملاحظة: في هذا المثال، تتم إضافة أخطاء حركة مرور البيانات واستخدام تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت.

الخطوة 5. طقطقة تم.

ستظهر الصفحة الآن معلومات حول كل وحدة نمطية قمت بوضعها في الشبكة. في المثال أدناه، يتم عرض المعلومات حول إستخدام المنفذ GE15 عند مرور الماوس فوق المنفذ.

يمكنك أيضا تخصيص الإعدادات في أي من الوحدات النمطية لتغيير العرض أو أي من الإعدادات حسب تفضيلاتك.

تخصيص طريقة عرض لوحة المعلومات

إستخدام المنفذ

لتغيير الإعدادات المفضلة ضمن إستخدام المنفذ:

الخطوة 1. انقر أيقونة القلم الرصاص في الجزء العلوي الأيسر واختر أي من الإعدادات التي تريد تخصيصها. الخيارات هي:

- وضع العرض — يغير نوع العرض إلى عرض الجهاز أو عرض المخطط.

- وقت التحديث — يضبط الفاصل الزمني لكل منفذ للتحديث ويعرض أحدث المعلومات حول ذلك المنفذ. يمكنك إختيار "عدم التحديث" أو 15 ثانية أو 30 ثانية أو دقيقة واحدة.

- إحصائيات الواجهة — ينقلك إلى صفحة الواجهة التي يتم فيها عرض جميع المعلومات المتعلقة بها مثل معدل التحديث وإحصائيات الاستلام وإحصاءات الإرسال. يمكنك أيضا الوصول إلى الصفحة مباشرة عن طريق الانتقال إلى الحالة والإحصائيات > الواجهة.

أخطاء حركة المرور

لتغيير الإعدادات المفضلة تحت أخطاء حركة المرور:

الخطوة 1. انقر أيقونة القلم الرصاص في الجزء العلوي الأيسر واختر أي من الإعدادات التي تريد تخصيصها. الخيارات هي:

- وضع العرض — يغير نوع العرض إلى إما عرض الجهاز أو عرض الجدول.

- وقت التحديث — يضبط الفاصل الزمني لكل منفذ للتحديث ويعرض أحدث المعلومات حول ذلك المنفذ. يمكنك إختيار "عدم التحديث" أو "دقيقة واحدة" أو "30 ثانية".

- معلومات خطأ حركة المرور — ينقلك إلى صفحة الإحصائيات التي تعرض معلومات تفصيلية حول أحجام الحزمة وأخطاء الطبقة الفعلية. يتم عرض المعلومات وفقا لمعيار RMON. يمكنك أيضا الوصول إلى الصفحة مباشرة عن طريق الانتقال إلى الحالة والإحصاء > RMON > الإحصائيات.

إستخدام التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

لتغيير الإعدادات المفضلة ضمن إستخدام التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت:

الخطوة 1. انقر أيقونة القلم الرصاص في الجزء العلوي الأيسر واختر أي من الإعدادات التي تريد تخصيصها. الخيارات هي:

- وقت التحديث — يضبط الفاصل الزمني لكل منفذ للتحديث ويعرض أحدث المعلومات حول ذلك المنفذ. يمكنك تحديد "عدم التحديث" أو "دقيقة واحدة" أو "30 ثانية" أو "التحديث الآن".

- خصائص PoE العامة — يأخذك إلى صفحة خصائص PoE حيث يمكنك تعديل وضع الطاقة، وتمكين وتعيين ملائمات PoE التي سيتم إنشاؤها. يمكنك أيضا الوصول إلى الصفحة مباشرة عن طريق الانتقال إلى إدارة المنافذ > PoE > الخصائص.

- إعدادات منفذ التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت— ينقلك إلى صفحة إعدادات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) حيث تعرض معلومات النظام لتمكين التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) على الواجهات ومراقبة إستخدام الطاقة الحالي والحد الأقصى للطاقة لكل منفذ عندما يكون وضع التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) هو الحد الأقصى للمنافذ. يمكنك أيضا الوصول إلى الصفحة مباشرة عن طريق الانتقال إلى إدارة المنافذ > PoE > الإعدادات.

ملاحظة: يمكنك أيضا تحديث المعلومات في أي من الوحدات النمطية في الشبكة في أي وقت بالنقر على الرمز أو حذف أي من الوحدات النمطية بالنقر على  الرمز في الجزء العلوي الأيمن من كل وحدة نمطية.

يجب أن تكون قد قمت الآن بتخصيص لوحة المعلومات بنجاح على المحول لديك.

© 2016 Cisco Systems, Inc. جميع الحقوق محفوظة.