الهدف

تسمح لك شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) بتجزئة شبكة منطقة محلية (LAN) بشكل منطقي إلى مجالات بث مختلفة. في السيناريوهات التي قد يتم فيها بث البيانات الحساسة على شبكة ما، يمكن إنشاء شبكات VLAN لتعزيز الأمان من خلال تخصيص بث لشبكة VLAN معيّنة. يمكن فقط للمستخدمين الذين ينتمون إلى شبكة VLAN الوصول إلى البيانات الموجودة على شبكة VLAN هذه ومعالجتها.

لا يمكن تجميع أجهزة الشبكة التي تعمل عليها بروتوكولات متعددة إلى شبكة VLAN مشتركة. استعملت أداة غير معياري أن يمر حركة مرور بين VLANs مختلف in order to تضمنت الأداة يساهم في بروتوكول خاص. لهذا السبب، لا يمكن للمستخدم الاستفادة من العديد من ميزات شبكة VLAN.

يمكن أن يقوم تكوين المحول مع شبكة VLAN المستندة إلى البروتوكول بإصلاح هذه المشكلة. وهو يقوم بتقسيم الشبكة المادية إلى مجموعات VLAN المنطقية لكل بروتوكول مطلوب. في الحزمة الواردة، يتم التحقق من الإطار ويمكن تحديد عضوية VLAN استنادا إلى نوع البروتوكول. تساعد المجموعات المستندة إلى البروتوكول لتعيين شبكة VLAN على تعيين مجموعة بروتوكول إلى منفذ واحد. لمعرفة المزيد حول تكوين المجموعة المستندة إلى بروتوكول شبكة VLAN، انقر هنا.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين المجموعات المستندة إلى بروتوكول شبكة VLAN لشبكة VLAN على محول ما.

إذا لم تكن على دراية بالمصطلحات الواردة في هذا المستند، فيمكنك مراجعة Cisco Business: مسرد المصطلحات الجديدة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 - السلسلة SX500

- 2.2.5.68 - SX250 Series، SX350 Series، SX350X Series، SX550X Series

تكوين إعدادات VLAN على المحول

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر خيارات متقدمة في القائمة المنسدلة لوضع العرض.

ملاحظة: إذا كان لديك محول من السلسلة SX500، فقم بالتخطي إلى الخطوة 2.

الخطوة 2. أخترت VLAN إدارة>VLAN مجموعة > بروتوكول baser مجموعة إلى VLAN.

ملاحظة: قد تختلف خيارات إدارة شبكة VLAN المتاحة بناء على المحول الذي لديك. في هذا مثال، SG350X استعملت مفتاح.

الخطوة 3. في مجموعة التعيين إلى جدول VLAN، انقر فوق إضافة.

الخطوة 4. يتم عرض نوع المجموعة في حقل نوع المجموعة تلقائيا. انقر فوق أحد أزرار إختيار نوع الواجهة التالية في منطقة الواجهة التي يتم تعيين المجموعة المستندة إلى بروتوكول شبكة VLAN إليها واختر الواجهة المطلوبة من القائمة المنسدلة.

- الوحدة - معرف الوحدة (نشط أو أعضاء أو إحتياطي) في المكدس وعدد فتحات التوسعة المتوفرة فيه. يدعم هذا المحول ما يصل إلى أربع وحدات.

ملاحظة: إذا كان لديك محول من السلسلة SX500، فسيعرض هذا الخيار كوحدة/فتحة.

- LAG — يتم دمج المنافذ المتعددة للمحول لتكوين مجموعة واحدة تسمى مجموعة تجميع الارتباطات (LAG). يدعم هذا المحول ما يصل إلى ثماني مجموعات تجميع إرتباطات.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار منفذ GE5 للوحدة 2.

الخطوة 5. أخترت ال مرغوب مجموعة id من ال VLAN مجموعة من المجموعة id قائمة ميلان إلى جانب. يتم إستخدام معرف المجموعة لبروتوكول شبكة VLAN ليتم تعيينه على المجموعات المحددة التي تم إنشاؤها. في هذا المثال، معرف المجموعة هو 5.

ملاحظة: يتوفر معرف المجموعة فقط في حالة تكوينه في صفحة المجموعات المستندة إلى البروتوكول. لمعرفة كيفية تكوين هذه الميزة، انقر هنا.

الخطوة 6. دخلت ال VLAN id أن يربط القارن إلى user-defined VLAN id في ال VLAN id مجال.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 20. لمعرفة كيفية تكوين شبكة VLAN على محول ما، انقر هنا للحصول على تعليمات.

الخطوة 7. انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق".

الخطوة 8. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين المجموعات المستندة إلى بروتوكول VLAN لإعدادات VLAN على المحول لديك.