الهدف

تم تطوير مراقبة الشبكة عن بعد (RMON) من قبل فرقة العمل الهندسية عبر الإنترنت (IETF) لدعم مراقبة الشبكات المحلية وتحليل بروتوكولات هذه الشبكات. وهو عبارة عن مواصفات مراقبة قياسية تتيح لمختلف شاشات الشبكة وأنظمة وحدات التحكم إمكانية تبادل بيانات مراقبة الشبكة فيما بينها. تعمل خدمة RMON على تسهيل إختيار مسؤولي الشبكة من بين إختبارات مراقبة الشبكة ووحدات التحكم من خلال ميزات تفي باحتياجات الشبكة الخاصة بهم. تحدد RMON المعلومات التي يجب أن يكون أي نظام لمراقبة الشبكة قادرا على توفيرها بشكل محدد. الإحصائيات والأحداث والمحفوظات والتنبيهات والمضيفين والأجهزة المضيفة والمحافل المضيفة الموجودة في أعلى N والمصفوفة والتصفية والتقاط وحلقة الرمز المميز هي المجموعات العشر في RMON.

ويتيح RMON لعامل بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) في الجهاز مراقبة إحصائيات حركة مرور البيانات بشكل استباقي عبر فترة معينة وإرسال الملائمات إلى مدير SNMP. يقوم وكيل SNMP المحلي بمقارنة العدادات الفعلية وفي الوقت الفعلي بالحدود المحددة مسبقا ويقوم بإنشاء تنبيهات، دون الحاجة إلى إجراء إستفتاء بواسطة نظام إدارة SNMP مركزي. وتعتبر هذه آلية فعالة للإدارة الاستباقية، شريطة أن تكون قد قمت بتعيين الحدود الصحيحة نسبة إلى الخط الأساسي لشبكتك.

ملاحظة: لمعرفة كيفية تكوين إعدادات SNMP على المحول لديك، انقر هنا للحصول على تعليمات.

يقلل RMON حركة مرور البيانات بين المدير والجهاز نظرا لأن مدير SNMP لا يحتاج إلى إستطلاع الجهاز بشكل متكرر للحصول على معلومات، ويمكن المدير من الحصول على تقارير الحالة في الوقت المناسب، نظرا لأن الجهاز يقوم بالإعلام عن الأحداث عند حدوثها.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات التحكم في أحداث RMON على المحول لديك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx300 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 — SX300، SX500

- 2.2.8.04 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

تكوين إعدادات التحكم في أحداث RMON على المحول لديك

تكوين التحكم في أحداث RMON

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول لديك ثم أختر خيارات متقدمة في القائمة المنسدلة وضع العرض.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام محول SG350X-48MP.

ملاحظة: إذا كان لديك محول من السلسلة SX300 أو SX500، فقم بالتخطي إلى الخطوة 2.

الخطوة 2. أختر الحالة والإحصائيات > RMON > الأحداث.

يتم تحديد المعلومات الموجودة في "جدول الأحداث" بواسطة مربع الحوار "إضافة أحداث RMON" باستثناء الوقت.

الخطوة 3. انقر فوق إضافة لإضافة حدث جديد إلى جدول الأحداث.

تعرض منطقة "إدخال الحدث" رقم فهرس إدخال الحدث للمدخل الجديد.

الخطوة 4. (إختياري) في حقل المجتمع، أدخل سلسلة مجتمع SNMP التي سيتم تضمينها عند إرسال إختبارات. يتم إستخدام هذا الأمر إذا كان يجب إرسال فخ SNMP. إذا لم يتم تكوينه، فسيتم إرسال ملائمة إلى كل مجموعة مصيدة تم تكوينها في فئة التنبيه.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام المجتمع 1.

الخطوة 5. أدخل اسم معرف من قبل المستخدم للحدث المراد إضافته في حقل الوصف.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام سجلات المجتمع 1.

الخطوة 6. في منطقة "نوع الإعلام"، انقر فوق نوع الإجراء الناتج عن هذا الحدث.

الخيارات هي:

- لا شيء — لا يحدث أي عمل عندما ينطفئ الإنذار.

- سجل (جدول سجل الأحداث) — يضيف إدخال سجل إلى جدول سجل الأحداث عند إيقاف تشغيل التنبيه.

- الملائمة (مدير SNMP وخادم Syslog) — يرسل ملائمة إلى خادم السجل البعيد عند إيقاف تشغيل التنبيه.

- السجل والتزامن — يضيف إدخال سجل إلى جدول سجل الأحداث ويرسل ملائمة إلى خادم السجل البعيد عند إيقاف تشغيل التنبيه.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار السجل والملائمة.

الخطوة 7. أدخل الجهاز أو المستخدم الذي قام بتعريف الحدث في حقل المالك.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام Cisco.

الخطوة 8. انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق". يتم حفظ حدث RMON في ملف التكوين الجاري تشغيله.

الخطوة 9. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب عليك الآن إضافة حدث جديد بنجاح في "جدول الأحداث".

تحرير أحداث RMON

الخطوة 1. في "جدول الأحداث"، حدد المربع الموجود بجوار "إدخال الحدث" الذي ترغب في تحريره.

الخطوة 2. انقر فوق الزر تحرير لتحرير إدخال حدث RMON.

الخطوة 3. (إختياري) قم بتحرير رقم إدخال الحدث، المجتمع، الوصف، نوع الإعلام، والمالك وفقا لذلك.

ملاحظة: في هذا المثال، تم تغيير نوع الإعلامات من السجل والملائمة إلى الملائمة (مدير SNMP وخادم syslog)

الخطوة 4. انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق".

الخطوة 5. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب عليك الآن تحرير الحدث بنجاح في "جدول الأحداث".

حذف أحداث RMON

الخطوة 1. في "جدول الأحداث"، حدد المربع الموجود بجوار "إدخال الحدث" الذي ترغب في حذفه.

الخطوة 2. انقر فوق الزر حذف لتحرير إدخال حدث RMON.

الخطوة 3. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب أن تكون قد قمت الآن بحذف حدث بنجاح من "جدول الأحداث".

عرض سجلات أحداث RMON

تعرض صفحة الأحداث سجل الأحداث أو الإجراءات التي حدثت. يمكن تسجيل نوعين من الأحداث: السجل أو السجل والملائمة. يتم تنفيذ الإجراء في الحدث عندما يكون الحدث مرتبط بالتنبيه وتكون حالات التنبيه قد حدثت. للحصول على تعليمات حول كيفية تكوين تنبيهات RMON على المحول لديك، انقر هنا.

الخطوة 1. أختر الحالة والإحصائيات > RMON > الأحداث.

الخطوة 2. انقر فوق الزر جدول سجل الأحداث.

تعرض هذه الصفحة الحقول التالية:

- رقم إدخال الحدث — رقم إدخال السجل للحدث.

- رقم السجل — رقم السجل داخل الحدث.

- وقت السجل - الوقت الذي تم فيه إدخال السجل.

- الوصف—وصف الحدث الذي قام بتشغيل التنبيه.

الخطوة 3. (إختياري) انقر فوق زر جدول الأحداث للعودة إلى جدول الأحداث.

يجب عليك الآن عرض سجلات الأحداث بنجاح على المحول لديك.