الهدف

بروتوكول وقت الشبكة البسيط (SNTP) هو الإصدار المبسط لبروتوكول وقت الشبكة (NTP). NTP هو البروتوكول الذي يتم إستخدامه لمزامنة الساعات على الشبكة. يوفر الوقت خلال 100 مللي ثانية من الوقت الدقيق، ولكنه لا يقوم بمصادقة حركة المرور.

تسمح صفحة مصادقة SNTP الخاصة بالمحول للمسؤول بتكوين مفاتيح مصادقة بروتوكول وقت الشبكة (NTP) للتحقق من مصدر وقت. يجب إستخدام مصادقة SNTP فقط في الحالات التي لا تكون فيها المصادقة القوية مطلوبة لأنها لا توفر آليات التصفية المعقدة ل NTP.

يشرح هذا المستند كيفية تعريف مصادقة SNTP على محول ما.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 — SX300، SX500

- 2.2.8.04 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

تكوين مصادقة SNTP

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول.

الخطوة 2. أختر خيارات متقدمة من القائمة المنسدلة وضع العرض.

الخطوة 3. أختر إدارة > إعدادات الوقت > مصادقة SNTP.

الخطوة 4. حدد خانة الاختيار تمكين مصادقة SNTP.

الخطوة 5. انقر فوق تطبيق لتحديث المحول.

الخطوة 6. انقر فوق إضافة (Add).

الخطوة 7. أدخل الرقم المستخدم لتعريف مفتاح مصادقة SNTP هذا في حقل معرف مفتاح المصادقة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إدخال 12110.

الخطوة 8. أختر مفتاح مصادقة. الخيارات هي:

- معرف من قبل المستخدم (مشفر) — يقوم هذا الخيار بتشفير مفتاح المصادقة.

- معرف من قبل المستخدم (نص عادي) — يعرض هذا الخيار مفتاح المصادقة في نص عادي.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تحديد المستخدم (نص عادي).

الخطوة 9. (إختياري) أدخل المفتاح المستخدم للمصادقة في حقل مفتاح المصادقة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إدخال 12112010.

الخطوة 10. حدد خانة الاختيار تمكين المفتاح الموثوق به للسماح للمحول بتلقي معلومات المزامنة من خادم SNTP فقط باستخدام مفتاح المصادقة هذا.

الخطوة 11. طقطقة يطبق.

الخطوة 12. (إختياري) انقر فوق حفظ.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات مصادقة SNTP بنجاح على المحول لديك.