الهدف

تقبل خدمة سجل النظام (syslog) الرسائل ببساطة، وتخزنها في ملفات أو تطبعها وفقا لملف تكوين بسيط. هذا النموذج من التسجيل هو أفضل شكل متاح لأجهزة Cisco لأنه يمكن أن يوفر تخزين طويل الأجل محمي للسجلات. وهذا مفيد في أستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل روتيني وفي معالجة الحوادث على حد سواء.

يتم حفظ السجلات على الذاكرة المحلية للجهاز ويمكن أيضا إعادة توجيهها عبر الشبكة إلى خادم سجل بعيد. تعمل السجلات الموجودة على خادم السجل البعيد كنسخة إحتياطية وهي مفيدة جدا لدمج السجلات وتحليلها.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين خادم السجل عن بعد على المحول لديك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.5.02 -  Sx500 Series

- 2.2.0.66 - SX250 Series، SG350 Series، SX350X Series، SX550X Series

تكوين خادم السجل البعيد

تكوين خادم السجل عن بعد الأساسي

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر إدارة > سجل النظام > خوادم السجل عن بعد.

الخطوة 2. أختر خيار من أزرار تعريف الخادم.

الخيارات هي:

- بالاسم - يشير إلى أنه يتم تعريف خادم السجل البعيد بالاسم.

- حسب عنوان IP يشير إلى أن خادم السجل البعيد يتم تعريفه بواسطة عنوان IP الخاص به.

- معطل -  تعطيل خادم السجل عن بعد.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار حسب عنوان IP.

الخطوة 3. أدخل عنوان أو اسم IP للخادم في حقل عنوان/اسم IP للخادم.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إدخال عنوان IP.

الخطوة 4. طقطقة يطبق.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين الإعدادات الأساسية لخادم السجل البعيد على المحول لديك.

تكوين خادم السجلات المتقدمة عن بعد

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر خيارات متقدمة في القائمة المنسدلة لوضع العرض.

الخطوة 2. أختر إدارة > سجل النظام > خوادم السجل عن بعد.

الخطوة 3. (إختياري) أختر واجهة المصدر التي سيتم إستخدام عنوان IPv4 الخاص بها كعنوان IPv4 المصدر لرسائل SYSLOG التي يتم إرسالها إلى خوادم SYSLOG.

ملاحظة: إذا تم إختيار الخيار "تلقائي"، فسيأخذ النظام عنوان IP للمصدر من عنوان IP المحدد على الواجهة الصادرة. هذه هي القيمة الافتراضية.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار شبكة VLAN1.

الخطوة 4. (إختياري) أختر واجهة المصدر التي سيتم إستخدام عنوان IPv6 الخاص بها كعنوان IPv6 المصدر لرسائل SYSLOG التي يتم إرسالها إلى خوادم SYSLOG.

ملاحظة: إذا تم إختيار الخيار "تلقائي"، فسيأخذ النظام عنوان IP للمصدر من عنوان IP المحدد على الواجهة الصادرة. هذه هي القيمة الافتراضية.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار "تلقائي".

الخطوة 5. انقر على التطبيق لحفظ إعدادات التكوين.

الخطوة 6. في منطقة جدول خادم السجل البعيد، انقر فوق إضافة.

الخطوة 7. أختر زر انتقاء تعريف المستقبل.

- بالاسم - يشير إلى أنه يتم تعريف خادم السجل البعيد بالاسم.

- حسب عنوان IP يشير إلى أن خادم السجل البعيد يتم تعريفه بواسطة عنوان IP الخاص به.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار حسب عنوان IP.

الخطوة 8. أختر إصدار IP.

- يشير الإصدار 6 -  إلى نوع عنوان IPv6.

- يشير الإصدار 4 -  إلى نوع عنوان IPv4.

الخطوة 9. (إختياري) إذا تم إختيار نوع عنوان IP الإصدار 6 في الخطوة 8، فانقر فوق نوع عنوان IPv6 المطلوب.

- Link Local -  يشير إلى أن عنوان IPv6 يحدد الأجهزة المضيفة على إرتباط شبكة واحد بشكل فريد.

- عمومي - يشير   إلى أن عنوان IPv6 هو عبارة عن بث أحادي عالمي يمكن رؤيته والوصول إليه من الشبكات الأخرى.

الخطوة 10. (إختياري) إذا تم إختيار نوع عنوان IPv6 المحلي للارتباط في الخطوة 9، فأختر الواجهة المحلية للارتباط من القائمة المنسدلة للواجهة المحلية للارتباط.

الخطوة 11. أدخل إما عنوان IP أو اسم خادم السجل البعيد بناء على إختيارك في حقل تعريف الخادم في حقل عنوان/اسم خادم السجل.

الخطوة 12. دخلت ال udp ميناء رقم في ال UDP ميناء مجال إلى أي السجل رسالة أرسلت. الافتراضي هو 514.

الخطوة 13. أختر قيمة التسهيلات المطلوبة التي تصف رسائل السجل التي يتم إرسالها إلى الخادم. المرفق هو اسم رمز يتم إستخدامه لتحديد أهداف خادم syslog عن بعد. تتوفر الفئات المحلية من 0 إلى 7 في القائمة المنسدلة للمرافق. يمكن تعيين قيمة مرفق واحدة فقط للخادم. في حالة تعيين كود مرفق ثان، يتم تجاوز قيمة المرفق الأولى. الافتراضي هو محلي 7.

الخطوة 14. أدخل الوصف المعرف من قبل المستخدم لخادم السجل البعيد في حقل الوصف.

الخطوة 15. أختر الحد الأدنى لمستوى خطورة رسائل السجل التي سيتم إرسالها إلى الخادم البعيد. إعداد القيمة الافتراضية إعلامي.

تحتوي القائمة المنسدلة الحد الأدنى من الخطورة على مستويات خطورة الحدث التالية التي يتم سردها من الأعلى خطورة إلى الأدنى خطورة.

- طارئ - النظام  غير قابل للاستخدام.

- تنبيه - الإجراء مطلوب.

- هام - النظام في حالة حرجة.

- خطأ - النظام  في حالة خطأ.

- تحذير -  تم تحذير النظام.

- إشعار -  يعمل النظام بشكل صحيح، ولكن حدث إشعار للنظام.

- إعلامية -  معلومات الجهاز.

الخطوة 16. انقر على تطبيق لحفظ إعدادات التكوين.

الخطوة 17. انقر فوق "إغلاق". يجب أن تعرض منطقة جدول خادم السجل البعيد الخادم الجديد.

الخطوة 18. (إختياري) انقر فوق حفظلتحديث ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات خادم السجل البعيد المتقدم على المحول لديك.