الهدف

يعد تكوين وقت النظام ذا أهمية كبيرة في الشبكة. توفر ساعات النظام المتزامنة إطارا مرجعيا بين جميع الأجهزة الموجودة على الشبكة. تعد مزامنة وقت الشبكة أمرا بالغ الأهمية لأن كل جانب من إدارة الشبكة وتأمينها وتخطيطها وتصحيح أخطائها يتضمن تحديد متى تحدث الأحداث. بدون ساعات متزامنة، قم بتوصيل ملفات السجل بين الأجهزة بشكل صحيح عندما يكون من المستحيل تعقب خروقات الأمان أو إستخدام الشبكة.

يقلل الوقت المتزامن أيضا من التشويش في أنظمة الملفات المشتركة، حيث أنه من المهم أن تكون أوقات التعديل متناسقة، بغض النظر عن الآلة التي توجد عليها أنظمة الملفات.

تدعم محولات Cisco Small Business بروتوكول وقت الشبكة البسيط (SNTP) وعند تمكينها، يقوم المحول بمزامنة وقت الجهاز بشكل ديناميكي مع الوقت من خادم SNTP. يعمل المحول فقط كعميل SNTP، ولا يمكنه توفير خدمات الوقت للأجهزة الأخرى.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات خادم بث SNMP الأحادي على المحول لديك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 — SX300، SX500

- 2.2.8.04 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

تكوين إعدادات خادم SNTP للبث الأحادي على المحول لديك

تمكين البث الأحادي لعميل SNTP

توفر صفحة وقت النظام الخاصة بالأداة المساعدة المستندة إلى الويب طرق تكوين وقت النظام والمنطقة الزمنية ووقت التوقيت الصيفي (DST).

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول لديك ثم أختر خيارات متقدمة في القائمة المنسدلة وضع العرض.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام محول SG350X-48MP.

ملاحظة: إذا كان لديك محول من السلسلة SX300 أو SX500، فقم بالتخطي إلى الخطوة 2.

الخطوة 2. أختر إدارة>إعدادات الوقت>بث SNTP الأحادي.

ملاحظة: يجب تمكين مصدر الساعة الرئيسي (خوادم SNTP) لتشغيل برنامج Unicast لعميل SNTP. لمعرفة كيفية تمكين هذه الميزة، انقر هنا للحصول على تعليمات.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار تمكين عميل SNTP للبث الأحادي لتمكين الجهاز من إستخدام عملاء البث الأحادي المعرف مسبقا ل SNTP مع خوادم Unicast SNTP.

الخطوة 4. في منطقة واجهة مصدر IPv4، أختر واجهة IPv4 التي سيتم إستخدام عنوان IPv4 الخاص بها كعنوان IPv4 المصدر في الرسائل المستخدمة للاتصال بخادم SNTP.

ملاحظة: إذا تم إختيار الخيار "تلقائي"، فسيأخذ النظام عنوان IP للمصدر من عنوان IP المحدد على الواجهة الصادرة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار شبكة VLAN1.

الخطوة 5. في منطقة واجهة مصدر IPv6، أختر واجهة IPv6 التي سيتم إستخدام عنوان IPv6 الخاص بها كعنوان IPv6 المصدر في الرسائل المستخدمة للاتصال بخادم SNTP.

ملاحظة: يتوفر هذا الخيار فقط للمحولات من السلسلة SX250 و SX350 و SG350X و SX550X.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار "تلقائي".

الخطوة 6. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات.

يجب عليك الآن تمكين ميزة البث الأحادي لعميل SNTP على المحول لديك.

إضافة خادم SNTP أحادي البث

الخطوة 1. أختر إدارة > إعدادات الوقت > بث SNTP الأحادي.

ملاحظة: تتضمن المحولات من السلسلة SX250 و SX350 و SG350X و SX550X ثلاثة خوادم SNTP افتراضية للبث الأحادي في جدول خادم SNTP للبث الأحادي.

- يعرض جدول خادم SNTP للبث الأحادي المعلومات التالية لكل خادم SNTP للبث الأحادي:

- خادم SNTP — عنوان IP لخادم SNTP. يتم إختيار الخادم المفضل أو اسم المضيف وفقا لمستوى الطبقة العليا.

- الفاصل الزمني للاستطلاع — يعرض ما إذا كان الاستقصاء ممكنا أو معطلا.

- معرف مفتاح المصادقة — تعريف المفتاح المستخدم للاتصال بين خادم SNTP والجهاز.

- مستوى الطبقة العليا — المسافة من الساعة المرجعية معبر عنها كقيمة عددية. لا يمكن أن يكون خادم SNTP هو الخادم الأساسي (المستوى الأساسي 1) ما لم يتم تمكين الفاصل الزمني لعملية التحقق.

- الحالة — حالة خادم SNTP. القيم المحتملة هي:

- up — خادم SNTP يعمل حاليا بشكل طبيعي.

- أسفل — خادم SNTP غير متوفر حاليا.

- غير معروف — حالة خادم SNTP غير معروفة.

- قيد التنفيذ — جار الآن تنفيذ الاتصال بخادم SNTP.

- الاستجابة الأخيرة — آخر تاريخ ووقت تم تلقي إستجابة من خادم SNTP هذا.

- الإزاحة — الإزاحة المقدرة لساعة الخادم بالنسبة للساعة المحلية بالمللي ثانية. يحدد المضيف قيمة هذا الإزاحة باستخدام الخوارزمية الموضحة في RFC 2030.

- التأخير — التأخير المقدر للرحلة ذهابا وإيابا لساعة الخادم بالنسبة للساعة المحلية عبر مسار الشبكة بينها، بالمللي ثانية. يحدد المضيف قيمة هذا التأخير باستخدام الخوارزمية الموضحة في RFC 2030.

- المصدر — كيفية تعريف خادم SNTP، على سبيل المثال: يدويا أو من خادم DHCPv6.

- الواجهة — الواجهة التي يتم تلقي الحزم عليها.

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لإضافة خادم SNTP للبث الأحادي.

الخطوة 3. انقر فوق أحد أزرار الاختيار التالية لتعريف الخادم الذي يحدد الطريقة التي يتم من خلالها تعريف الخادم.

الخيارات هي:

- حسب عنوان IP — يشير إلى أنه يتم تعريف خادم SNTP بواسطة عنوان IP الخاص به.

- بالاسم — يشير إلى أنه يتم تعريف خادم SNTP بالاسم من قائمة خوادم SNTP. إذا تم إختيار هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 7.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار حسب عنوان IP.

الخطوة 4. انقر فوق زر انتقاء إصدار IP المطلوب.

الخيارات هي:

- يشير الإصدار 6 — إلى نوع عنوان IPv6.

- يشير الإصدار 4 — إلى نوع عنوان IPv4. إذا تم إختيار هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 7.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الإصدار 4.

الخطوة 5. (إختياري) إذا تم إختيار نوع عنوان IP الإصدار 6، انقر فوق نوع عنوان IPv6 المطلوب.

الخيارات هي:

- Link Local — يشير إلى عنوان IPv6 الذي يحدد المضيف بشكل فريد على إرتباط شبكة واحد.

- عمومي — يشير إلى عنوان IPv6 هو بث أحادي عالمي يمكن رؤيته والوصول إليه من الشبكات الأخرى. إذا تم إختيار هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 7.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار Link Local.

الخطوة 6. (إختياري) إذا تم إختيار نوع عنوان IPv6 المحلي للارتباط، أختر واجهة محلية للارتباط من القائمة المنسدلة للواجهة المحلية للارتباط.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار شبكة VLAN رقم 1.

الخطوة 7. أدخل عنوان IP لخادم SNTP أو اسمه. يعتمد التنسيق على نوع العنوان المحدد.

ملاحظة: في هذا المثال، 24.56.178.141 هو عنوان IP المستخدم.

الخطوة 8. (إختياري) إذا تم إختيار تعريف الخادم باسم، أختر اسم خادم SNTP من القائمة المنسدلة لخادم SNTP. إذا تم إختيار آخر، فأدخل اسم خادم SNTP في الحقل المجاور.

ملاحظة: يتوفر هذا الخيار فقط للمحولات من السلسلة SX300 و SX500.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار time-a.timefreq.bldrdoc.gov.

الخطوة 9. (إختياري) حدد خانة الاختيار enable للفاصل الزمني للاستطلاع لتمكين التحقق من خادم SNTP للحصول على معلومات وقت النظام. يتم إستقصاء خوادم NTP المسجلة للاقتراع، ويتم تحديد الساعة من الخادم الذي يحتوي على أقل مستوى للمستوى الاستراتيجي.

الخطوة 10. (إختياري) حدد خانة الاختيار تمكين المصادقة لتمكين المصادقة.

ملاحظة: لمعرفة كيفية تكوين إعدادات مصادقة SNTP على المحول لديك، انقر هنا للحصول على تعليمات.

الخطوة 11. (إختياري) إذا تم تمكين المصادقة، أختر معرف المفتاح من القائمة المنسدلة معرف مفتاح المصادقة.

الخطوة 12. انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق".

الخطوة 13. (إختياري) انقر فوق حفظلحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب عليك الآن إضافة خادم SNTP جديد بنجاح على المحول لديك.

حذف خادم SNTP أحادي البث

الخطوة 1. في جدول خادم SNTP للبث الأحادي، حدد المربع الموجود بجوار خادم SNTP الذي تريد حذفه.

الخطوة 2. انقر فوق الزر حذف لإزالة خادم SNTP.

الخطوة 3. (إختياري) انقر فوق إستعادة الخوادم الافتراضية لاستعادة الخوادم الافتراضية الثلاثة.

ملاحظة: ينطبق هذا الخيار فقط على المحولات من السلسلة SX250 و SX350 و SG350X و SX550X التي تحتوي على ثلاثة خوادم SNTP للبث الأحادي في جدول خادم SNTP للبث الأحادي.

الخطوة 4. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب أن تكون قد قمت الآن بحذف خادم SNTP للبث الأحادي من جدول خادم SNTP للبث الأحادي بنجاح.