الهدف

يعمل بروتوكول وقت الشبكة البسيط (SNTP) على مزامنة وقت جهاز الشبكة بشكل ديناميكي باستخدام خادم SNTP. يمكن تعيين وقت نظام المحول عبر خادم SNTP. يلزم تمكين وضع عميل بث SNTP المتعدد أو أي بث على المحول. يدعم المحول كلا الوضعين النشط في نفس الوقت ويحدد أفضل وقت يتم إستقباله من خادم SNTP الأقرب إلى الساعة المرجعية.

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية تمكين الطرق التي يستقبل المحول بها وقت النظام من خادم SNTP.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 — SX300، SX500

- 2.2.8.04 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

تكوين بروتوكول وقت الشبكة البسيط (SNTP)

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول.

الخطوة 2. قم بتغيير وضع العرض إلى متقدم.

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار على المحول SG300 Series و SG500 Series Switch. إذا كانت لديك هذه الطرز، فقم بالتخطي إلى الخطوة 3.

الخطوة 3. أختر إدارة>إعدادات الوقت > SNTP > SNTPMulticast/AnyCast.

الخطوة 4. حدد خانات الاختيار التي يجب أن يستلم بها المحول وقت النظام الخاص به. الخيارات هي:

- وضع عميل البث المتعدد ل SNTP IPv4 (إستقبال بث العميل) — يسمح هذا الخيار لخادم (خوادم) SNTP بتلقي عمليات الإرسال متعددة البث ل IPv4 لوقت النظام من أي خادم SNTP على الشبكة الفرعية.

- وضع عميل البث المتعدد ل SNTP IPv6 (إستقبال بث العميل) — يسمح هذا الوضع لخادم (خوادم) SNTP بتلقي عمليات الإرسال متعددة البث ل IPv6 لوقت النظام من أي خادم SNTP على الشبكة الفرعية.

- وضع SNTP IPv4 AnyCast Client Mode (Client Broadcast Transmission) — يسمح هذا الوضع للمحول بإرسال حزم مزامنة SNTP IPv4 لطلب معلومات عن وقت النظام. يتم إرسال الحزم إلى جميع خوادم SNTP على الشبكة الفرعية.

- وضع عميل بث SNTP IPv6 (بث بث العميل) — يسمح هذا الوضع للمحول بإرسال حزم مزامنة IPv6 لطلب معلومات الوقت. يتم إرسال الحزم إلى جميع خوادم SNTP على الشبكة الفرعية.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تحديد كل المربعات.

الخطوة 5. انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات.

الخطوة 6. (إختياري) انقر فوق حفظ" لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات SNTP بنجاح على المحول لديك.