الهدف

يمكن للأجهزة المتوافقة مع شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) المجاورة تبادل معلومات شبكة VLAN مع بعضها البعض باستخدام بروتوكول التسجيل لشبكة VLAN العامة (GVRP). يستند GVRP إلى بروتوكول تسجيل السمات العامة (GARP) وينشر معلومات شبكة VLAN من خلال شبكة جسر. عندما يتم تنشيط GVRP، فإنه يرسل ويستلم وحدات بيانات حزمة GARP (GPDUs). وهذا يسمح لك بتكوين شبكة VLAN على محول واحد ثم نشر معلوماتها عبر الشبكة، بدلا من إنشاء VLAN المطلوب مسبقا على كل محول في الشبكة.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات GVRP على المحول.

ملاحظة: نظرا لأن بروتوكول GVRP يتطلب دعم وضع العلامات، فيجب تكوين المنفذ في وضع خط الاتصال أو الوضع العام. لمعرفة كيفية تكوين منفذ على محول SX300 أو SX500 switch على أن يكون خط اتصال أو وضع عام، انقر هنا. إذا كان لديك محول SX350 أو SG350X أو SX550X، فانقر هنا.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.06 — SX300، SX500

- 2.2.8.04 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

تكوين إعدادات GVRP

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول لديك ثم أختر خيارات متقدمة في القائمة المنسدلة وضع العرض.

ملاحظة: قد تختلف خيارات القائمة المتاحة على نموذج الجهاز. في هذا المثال، يتم إستخدام SG350X-48MP.

ملاحظة: إذا كان لديك محول من السلسلة SX300 أو SX500، فقم بالتخطي إلى الخطوة 2.

الخطوة 2. أخترت VLAN إدارة>GVRP عملية إعداد.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار تمكين في منطقة الحالة العامة ل GVRP لتمكين GVRP.

الخطوة 4. طقطقة يطبق.

الخطوة 5. أختر واجهة أو تجميع روابط (LAG) من نوع الواجهة الذي يساوي القائمة المنسدلة ثم انقر فوق انتقال.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار منفذ الوحدة 1.

الخطوة 6. طقطقت زر لاسلكي بجوار القارن ب رغب على أي أن يشكل GVRP عملية إعداد. في هذا المثال، يتم إختيار GE3.

الخطوة 7. قم بالتمرير لأسفل ثم انقر فوق تحرير.

الخطوة 8. (إختياري) في منطقة "الواجهة"، انقر فوق نوع الواجهة المطلوب واختر الواجهة المطلوبة من القائمة المنسدلة المجاورة. الخيارات هي:

- الوحدة والمنفذ — واجهة واحدة.

- يستخدم تجميع الارتباطات (LAG) لوصف طرق مختلفة لاستخدام إتصالات الشبكة المتوازية المتعددة لزيادة الإنتاجية بما يتجاوز الحد الذي يمكن أن يحققه إرتباط واحد.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم الاحتفاظ بالوحدة والمنفذ.

الخطوة 9. حدد خانة الاختيار GVRP State Enable لتمكين GVRP على الواجهة.

الخطوة 10. (إختياري) حدد خانة الاختيار تمكين إنشاء VLAN الديناميكي للسماح للمستخدمين بإنشاء شبكات VLAN جديدة على الواجهة.

الخطوة 11. حدد خانة الاختيار تمكين تسجيل GVRP للسماح ل GVRP بتسجيل شبكات VLAN على الواجهة المطلوبة.

الخطوة 12. انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق".

الخطوة 13. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات التي تم تكوينها في ملف تكوين بدء التشغيل.

أنت سوفت الآن يتلقى بنجاح شكلت ال GVRP عملية إعداد على مفتاحك.