الهدف

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) هو بروتوكول إدارة شبكة يساعد على تسجيل المعلومات وتخزينها ومشاركتها حول الأجهزة الموجودة في الشبكة. وهذا يساعد المسؤول على معالجة مشكلات الشبكة. يستخدم SNMP قواعد معلومات الإدارة (MIB) لتخزين المعلومات المتاحة بطريقة هرمية. يتم تعريف مستخدم SNMP بواسطة بيانات اعتماد تسجيل الدخول مثل اسم المستخدم وكلمة المرور وطريقة المصادقة. يتم تشغيله بالاشتراك مع مجموعة SNMP ومعرف المحرك. للحصول على تعليمات حول كيفية تكوين مجموعة SNMP، انقر هنا. يستخدم SNMPv3 فقط مستخدمي SNMP. يرتبط المستخدمون الذين لديهم امتيازات الوصول بطريقة عرض SNMP.

على سبيل المثال، يمكن تكوين مستخدمي SNMP بواسطة مدير شبكة لإقرانهم بمجموعة بحيث يمكن تعيين حقوق الوصول إلى مجموعة من المستخدمين في تلك المجموعة المحددة بدلا من مستخدم واحد. يمكن أن ينتمي المستخدم إلى مجموعة واحدة فقط. لإنشاء مستخدم SNMPv3، يجب تكوين معرف المحرك ويجب توفر مجموعة SNMPv3.

يشرح هذا المستند كيفية إنشاء مستخدم SNMP وتكوينه على محول ما.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 — SX300، SX500

- 2.2.8.04 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

تكوين مستخدمي SNMP على محول ما

إضافة مستخدم SNMP

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول.

الخطوة 2. قم بتغيير وضع العرض إلى متقدم.

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار على المحول SG300 Series و SG500 Series Switch. إذا كانت لديك هذه الطرز، فقم بالتخطي إلى الخطوة 3.

الخطوة 3. أختر SNMP > المستخدمون.

الخطوة 4. انقر فوق إضافة لإنشاء مستخدم SNMP جديد.

الخطوة 5. أدخل اسم مستخدم SNMP في حقل اسم المستخدم.

ملاحظة: في هذا المثال، اسم المستخدم هو SNMP_USER1.

الخطوة 6. انقر على معرف المحرك. الخيارات هي:

- محلي - يعني هذا خيار أن المستعمل يكون ربطت إلى المفتاح محلي.

- عنوان IP البعيد - يعني هذا الخيار أن المستخدم متصل بكيان SNMP مختلف إلى جانب المحول المحلي. أختر عنوان IP بعيد من القائمة المنسدلة لعنوان IP. عنوان IP البعيد هذا هو عنوان IP الذي تم تكوينه لمعرف محرك SNMP.

ملاحظة: عند تغيير معرف محرك SNMP المحلي أو إزالته، فإنه يحذف قاعدة بيانات مستخدم SNMPv3. لكي يتم تلقي رسائل الإعلام ومعلومات الطلب، يجب تحديد كل من المستخدم المحلي والمستخدم البعيد. في هذا المثال، يتم إختيار محلي.

الخطوة 7. أختر اسم مجموعة SNMP حيث ينتمي مستخدم SNMP من القائمة المنسدلة اسم المجموعة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار SNMP_Group.

الخطوة 8. انقر على أسلوب المصادقة. الخيارات هي:

- none — يعني هذا الخيار عدم إستخدام مصادقة المستخدم.

- MD5 — يعني هذا الخيار أن كلمة المرور التي أدخلها المستخدم يتم تشفيرها باستخدام MD5. MD5 هي وظيفة تشفير تحتوي على قيمة تجزئة 128 بت. وهو يستخدم عادة لإدخال البيانات.

- SHA — يعني هذا الخيار أن كلمة المرور التي أدخلها المستخدم يتم تشفيرها باستخدام طريقة مصادقة خوارزمية التجزئة الآمنة (SHA). تستخدم دوال التجزئة لتحويل مدخلات ذات حجم اعتباطي إلى مخرجات ذات حجم ثابت والتي من شأنها أن تكون قيمة تجزئة 160 بت.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار SHA.

الخطوة 9. انقر على زر الخيار لكلمة مرور المصادقة. الخيارات هي:

- يشفر — يعني هذا الخيار أن كلمة المرور سيتم تشفيرها. لن يتم عرضه كما تم إدخاله.

- نص عادي — يعني هذا الخيار أن كلمة المرور لن يتم تشفيرها. سيتم عرضه عند إدخاله.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار نص عادي.

الخطوة 10. أدخل كلمة المرور.

ملاحظة: في هذا المثال، كلمة المرور هي كلمة المرور 1.

الخطوة 11. انقر فوق أسلوب الخصوصية. الخيارات هي:

- none — يعني هذا الخيار أن كلمة المرور غير مشفرة.

- DES — يعني هذا خيار أن الكلمة شفرت مع معيار تشفير البيانات (DES). DES هو معيار يأخذ قيمة إدخال 64 بت ويستخدم مفتاح 56 بت لتشفير وفك تشفير الرسائل. إنه خوارزمية تشفير متماثلة حيث يستخدم المرسل والمتلقي نفس المفتاح.

ملاحظة: يمكن تكوين أساليب الخصوصية فقط للمجموعات التي تم تكوين المصادقة والخصوصية لها. للحصول على مزيد من المعلومات، انقر هنا. في هذا المثال، يتم إختيار DES.

الخطوة 12. (إختياري) إذا تم إختيار DES، أختر مصادقة كلمة مرور الخصوصية. الخيارات هي:

- يشفر — يعني هذا الخيار أن كلمة المرور سيتم تشفيرها. لن يتم عرضه كما تم إدخاله.

- نص عادي — يعني هذا الخيار أن كلمة المرور لن يتم تشفيرها. سيتم عرضه عند إدخاله.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار نص عادي.

الخطوة 13. أدخل كلمة مرور DES.

ملاحظة: في هذا المثال، كلمة مرور DES هي كلمة المرور 2.

الخطوة 14. طقطقة يطبق بعد ذلك يطقطق ختام.

الخطوة 15. (إختياري) انقر فوق حفظ.

يجب أن تكون قد أضفت الآن مستخدم SNMP إلى المحول لديك.

تعديل مستخدمي SNMP

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول.

الخطوة 2. قم بتغيير وضع العرض إلى متقدم.

ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار على المحول SG300 Series و SG500 Series Switch. إذا كانت لديك هذه الطرز، فقم بالتخطي إلى الخطوة 3.

الخطوة 3. أختر SNMP > المستخدمون.

الخطوة 4. حدد خانة الاختيار المطابقة للمستخدم الذي تريد تحريره.

الخطوة 5. انقر فوق تحرير.

الخطوة 6. قم بتحرير الإعدادات التي يجب تغييرها.

الخطوة 7. طقطقة يطبق بعد ذلك يطقطق ختام.

الخطوة 8. (إختياري) انقر فوق حفظ.

يجب عليك الآن تحرير إعدادات مستخدم SNMP بنجاح.