الهدف

يوفر اكتشاف نقطة نهاية الوسائط (MED) لبروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) إمكانات إضافية لدعم أجهزة نقطة نهاية الوسائط مثل تمكين الإعلان عن سياسات الشبكة لتطبيقات مثل الصوت أو الفيديو واكتشاف موقع الجهاز ومعلومات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها. بروتوكول LLDP وبروتوكول اكتشاف Cisco (CDP) هما بروتوكولان متماثلان، الفرق هو أن بروتوكول LLDP يسهل قابلية التشغيل البيني للمورد وأن بروتوكول CDP هو بروتوكول Cisco الخاص. يمكن إستخدام بروتوكول LLDP في السيناريوهات التي يحتاج فيها المستخدم إلى العمل بين الأجهزة التي ليست مملوكة لشركة Cisco والأجهزة التي تكون مملوكة لشركة Cisco.

ويعد بروتوكول LLDP مفيدا لمسؤولي الشبكة لأغراض أستكشاف الأخطاء وإصلاحها. يعطي المفتاح all the معلومة حول الحالي LLDP حالة الميناء. يمكن لمسؤول الشبكة إستخدام هذه المعلومات لإصلاح مشاكل الاتصال داخل الشبكة.

ملاحظة: تكوين نهج الشبكة هو شرط أساسي لهذا التكوين. لمعرفة كيفية تكوين نهج الشبكة، انقر هنا للحصول على تعليمات.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات المنفذ LLDP MED على محول ما.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 — SX300، SX500

- 2.2.5.68 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

تكوين إعدادات المنفذ LLDP MED على المحول لديك

تكوين إعدادات المنفذ LLDP MED

تتيح صفحة إعدادات المنفذ LLDP MED تحديد قيم نوع-MED (TLVs) و/أو سياسات الشبكة التي سيتم تضمينها في إعلان LLDP الصادر لكل واجهة. يتم إستخدام LLDP TLVs لوصف قطع المعلومات الفردية التي تنقلها البروتوكولات.

تعرض هذه الصفحة إعدادات LLDP MED التالية لجميع المنافذ:

- سياسة الشبكة المعرفة من قبل المستخدم — يتم تحديد السياسات لأنواع حركة المرور التي تسمى التطبيق. ويتم تحديد ذلك في نهج شبكة LLDP MED. في هذه الحالة، يتم عرض المعلومات التالية للنهج على المنفذ:

- active — هو نوع حركة المرور النشطة على المنفذ.

- التطبيق — نوع حركة المرور التي يتم تحديد السياسة لها.

- الموقع — ما إذا كان الموقع TLV يتم نقله أم لا.

- PoE — ما إذا كان PoE-PSE TLV يتم إرساله.

- المخزون — ما إذا كان قد تم إرسال TLV للمخزون.

لتكوين إعدادات منفذ LLDP MED على المحول لديك، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول لديك ثم أختر خيارات متقدمة في القائمة المنسدلة وضع العرض.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام محول SG350X-48MP.

ملاحظة: إذا كان لديك محول من السلسلة SX300 أو SX500، فقم بالتخطي إلى الخطوة 2.

الخطوة 2. أخترت إدارة>اكتشفت - LLDP > LLDP ميناء عملية إعداد.

الخطوة 3. أختر نوع الواجهة المطلوب من القائمة المنسدلة نوع الواجهة ثم انقر فوق Go.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار منفذ الوحدة 1.

الخطوة 4. طقطقت زر لاسلكي بجوار القارن رقم.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار GE3.

الخطوة 5. قم بالتمرير إلى أسفل ثم انقر فوق تحرير لإقران بروتوكولات TLV إضافية LLDP MED بالواجهة.

الخطوة 6. (إختياري) أختر الواجهة المطلوبة لتكوينها من القائمة المنسدلة "الواجهة".

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار المنفذ GE3 للوحدة 1.

ملاحظة: إذا كان لديك محول SX500، فسيظهر هذا الخيار كوحدة/فتحة.

الخطوة 7. (إختياري) في منطقة "حالة LLDP MED"، حدد خانة الاختيار enable لتمكين LLDP MED على الواجهة الحالية.

الخطوة 8. (إختياري) في منطقة إعلام SNMP، حدد خانة الاختيار enable حتى يتم إرسال إعلام السجل لكل منفذ عندما يتم اكتشاف محطة نهاية تدعم MED.

الخطوة 9. ركزت ال TLVs أن أنت تريد المفتاح أن ينشر وطقطقت السهم يمين أيقون أن ينقلهم إلى ال ينتقي إختياري TLVs قائمة. تعد TLVs عناصر معلومات قصيرة يتم إستخدامها للتواصل مع البيانات المعقدة. يعلن كل TLV عن نوع واحد من المعلومات مثل معرف الجهاز أو النوع أو عناوين الإدارة الخاصة به.

ملاحظة: بدلا من ذلك، يمكنك إزالة TLVs باختيار الخيار المرغوب ونقر أيقونة السهم الأيسر.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار المخزون.

الخطوة 10. قم بتمييز سياسات LLDP MED التي تريد أن يقوم المحول بنشرها بواسطة LLDP وانقر فوق أيقونة السهم الأيمن لنقلها إلى قائمة سياسات الشبكة المحددة. بما أن التطبيق الصوتي في الوضع التلقائي، فإنه غير متوفر في هذه القائمة ولا يمكن تحديده يدويا بموجب سياسات الشبكة المتاحة.

ملاحظة: بدلا من ذلك، يمكنك إزالة نهج الشبكة باختيار الخيار المرغوب والنقر فوق أيقونة السهم الأيسر. لتضمين سياسة شبكة واحدة أو أكثر معرفة من قبل المستخدم في الإعلان، أختر "نهج الشبكة" من أدوات TLV الاختيارية المتاحة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار 2 (إرسال الإشارات الصوتية).

الخطوة 11. أدخل موقع الإحداثي الذي تريد أن يقوم LLDP بنشره في حقل إحداثيات الموقع. هذا يعطي الإحداثيات موقع مثل المعرف، العرض، الارتفاع، الطول، نوع الارتفاع وهكذا. يجب إدخال 16 زوجا من الأرقام السداسية العشرية في هذا الحقل.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام القرص المضغوط 12AB34CD56EF78AB90CD12EF34AB56CD.

الخطوة 12. أدخل العنوان المدني الذي ترغب في أن يقوم LLDP بنشره في حقل العنوان المدني للموقع. هذا يعطي الموقع عناوين مدنية مثل الإسم، الرمز البريدي، رقم المبنى، الوحدة، الأرضية، المعلم وهكذا. يجب إدخال من 6 إلى 160 زوج من الأرقام السداسية العشرية في هذا الحقل.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 12AB34CD56EF.

الخطوة 13. أدخل "خدمة إتصالات الطوارئ" (ECS) ELIN التي تريد أن يتم نشرها بواسطة LLDP في حقل ECS ELIN. يستخدم هذا لتحديد موقع جهاز الشبكة بواسطة رقم تعريف موقع الطوارئ (ELIN) الخاص به. يجب إدخال من 10 إلى 25 زوجا من الأرقام السداسية العشرية في هذا الحقل.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 12AB34CD56EF78AB90CD12EF.

ملاحظة: يجب أن يكون الموقع TLV في قائمة TLV الاختيارية المحددة لنشر معلومات الموقع. كما يجب إدخال معلومات الموقع بالحروف السداسية العشرية. يوجد تنسيق إدخال البيانات في LLDP-MED Standard ANSI/TIA-1057.

الخطوة 14. انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق".

الخطوة 15. (إختياري) انقر فوق حفظ للحفظ في الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات المنفذ LLDP MED بنجاح على المحول لديك.

نسخ منفذ LLDP MED

الخطوة 1. انقر فوق إدخال يلزم نسخه.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار GE3.

الخطوة 2. انقر على نسخ الإعدادات لنسخ إعدادات التكوين من منفذ إلى آخر.

الخطوة 3. (إختياري) انقر فوق زر تفاصيل المعلومات المحلية ل LLDP لمعرفة حالة LLDP الحالية للمنفذ. لمعرفة المزيد حول هذه الميزة، انقر هنا.

الخطوة 4. أدخل الواجهة أو الواجهات التي يلزم نسخ التكوين المختار إليها في الحقل المتوفر.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام GE48.

الخطوة 5. انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق".

الخطوة 6. (إختياري) انقر فوق حفظ للحفظ في الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

أنت سوفت الآن بنجاح نسخت العملية إعداد من واحد ميناء إلى آخر.