الهدف

يوفر اكتشاف نقطة نهاية الوسائط (MED) لبروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) إمكانات إضافية لدعم أجهزة نقطة نهاية الوسائط مثل تمكين الإعلان عن سياسات الشبكة لتطبيقات مثل الصوت أو الفيديو واكتشاف موقع الجهاز ومعلومات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها. بروتوكول LLDP وبروتوكول اكتشاف Cisco (CDP) هما بروتوكولان متماثلان، والفرق هو أن بروتوكول LLDP يسهل قابلية التشغيل البيني للمورد وأن بروتوكول CDP هو بروتوكول Cisco الخاص. يمكن إستخدام بروتوكول LLDP في السيناريوهات التي يحتاج فيها المستخدم إلى العمل بين الأجهزة التي ليست مملوكة لشركة Cisco والأجهزة التي تكون مملوكة لشركة Cisco.

ويعد بروتوكول LLDP مفيدا لمسؤولي الشبكة لأغراض أستكشاف الأخطاء وإصلاحها. يعطي المفتاح all the معلومة حول الحالي LLDP حالة الميناء. يمكن لمسؤول الشبكة إستخدام هذه المعلومات لإصلاح مشاكل الاتصال داخل الشبكة.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين خصائص LLDP على المحول.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx250 sery

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

إصدار البرامج

- 1.4.7.05 — SX300، SX500

- 2.2.5.68 — SX250، SX350، SG350X، SX550X

تكوين خصائص LLDP على محول ما

تكوين خصائص LLDP

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول لديك ثم أختر خيارات متقدمة في القائمة المنسدلة وضع العرض.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام محول SG350X-48MP.

ملاحظة: إذا كان لديك محول من السلسلة SX300 أو SX500، فقم بالتخطي إلى الخطوة 2.

الخطوة 2. أختر إدارة > اكتشاف - LLDP > الخصائص.

ملاحظة: قد تختلف خيارات القائمة المتاحة على نموذج الجهاز. في هذا المثال، يتم إستخدام SG350X-48MP.

الخطوة 3. تأكد من تحديد خانة الاختيار تمكين حالة LLDP لتمكين LLDP على المحول. وبشكل افتراضي، يتم تمكين حالة LLDP.

الخطوة 4. (إختياري) إذا كانت حالة LLDP معطلة، انقر فوق زر الراديو المطلوب في حقل معالجة إطار LLDP الذي يحدد الإجراء الذي يجب إتخاذه إذا تم تلقي حزمة تطابق المعايير المحددة. إذا أخترت هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 12.

الخيارات هي:

- التصفية — يتم حذف الحزمة.

- تدفق — تتم إعادة توجيه الحزمة إلى جميع أعضاء شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) الذين تم تكوينهم.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار التصفية.

الخطوة 5. في منطقة الفاصل الزمني للإعلانات الخاصة ب TLV، انقر على زر إستخدام الراديو الافتراضي لاستخدام القيمة الافتراضية. وإلا، انقر فوق زر الخيار المعرف من قبل المستخدم وأدخل القيمة في الحقل المعرف من قبل المستخدم. يشير الفاصل الزمني لإعلانات TLV إلى المعدل في الثواني التي يتم فيها إرسال تحديثات إعلان LLDP.

الخيارات هي:

- أستخدم الافتراضي — الفاصل الزمني الافتراضي للإعلان TLV هو 30 ثانية.

- معرف من قبل المستخدم — تتراوح فترة الإعلانات المحددة من 5 إلى 32768.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار معرف من قبل المستخدم ويتم إستخدام 60 ثانية.

الخطوة 6. في منطقة الفاصل الزمني لإعلام تغيير المخطط SNMP، انقر فوق زر إستخدام الراديو الافتراضي لاستخدام القيمة الافتراضية. وإلا، انقر فوق زر الخيار المعرف من قبل المستخدم وأدخل القيمة في الحقل المعرف من قبل المستخدم. يشير الفاصل الزمني لإعلام تغيير المخطط إلى الحد الأدنى للفاصل الزمني بين إعلامات SNMP عندما يكون هناك تغيير في المخطط.

الخيارات هي:

- أستخدم الافتراضي — الوقت الافتراضي هو 5 ثواني.

- معرف من قبل المستخدم — تتراوح فترة الإعلامات المعرفة من 5 إلى 3600.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم النقر فوق معرف المستخدم ويتم إستخدام 6 ثوان.

الخطوة 7. في منطقة مضاعفة الاحتجاز، انقر زر إستخدام الخيار الافتراضي لاستخدام القيمة الافتراضية. وإلا، انقر فوق زر الخيار المعرف من قبل المستخدم وأدخل القيمة في الحقل المعرف من قبل المستخدم. يشير مضاعف الاحتجاز إلى مقدار الوقت الذي يتم فيه الاحتفاظ بحزم LLDP قبل تجاهل الحزم، ويتم قياسه في مضاعفات من الفاصل الزمني للإعلان عن TLV.

الخيارات هي:

- أستخدم الافتراضي — القيمة الافتراضية هي 4.

- معرف من قبل المستخدم — تتراوح القيمة المعرفة من 2 إلى 10.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم النقر فوق معرف المستخدم ويتم إستخدام 6 ثوان.

الخطوة 8. في منطقة إعادة تهيئة التأخير، انقر زر إستخدام الخيار الافتراضي لاستخدام القيمة الافتراضية. وإلا، انقر فوق زر الخيار المعرف من قبل المستخدم وأدخل القيمة في الحقل المعرف من قبل المستخدم. تشير إعادة تهيئة التأخير إلى الفاصل الزمني بالثواني التي تمر بين تعطيل LLDP وإعادة تهيئته، بعد دورة تمكين/تعطيل LLDP.

الخيارات هي:

- أستخدم افتراضي — الفاصل الزمني الافتراضي هو 2 ثانية.

- معرف من قبل المستخدم — يتراوح الفاصل الزمني المحدد من قبل المستخدم من 1 إلى 10 ثوان.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم النقر فوق معرف المستخدم ويتم إستخدام ثانية واحدة.

الخطوة 9. في منطقة تأخير الإرسال، انقر زر إستخدام الخيار الافتراضي لاستخدام القيمة الافتراضية. وإلا، انقر فوق زر الخيار المعرف من قبل المستخدم وأدخل القيمة في الحقل المعرف من قبل المستخدم. يشير تأخير الإرسال إلى مقدار الوقت بالثواني التي تمر بين عمليات الإرسال المتعاقبة لإطارات LLDP بسبب التغييرات في قاعدة معلومات الإدارة (MIB) الخاصة بالأنظمة المحلية لبروتوكول LLDP.

الخيارات هي:

- أستخدم افتراضي — الفاصل الزمني الافتراضي هو 2 ثانية.

- معرف من قبل المستخدم — تتراوح الفترة الزمنية المعرفة من 1 إلى 8192 ثانية.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم النقر فوق معرف المستخدم ويتم إستخدام ثانية واحدة.

الخطوة 10. انقر فوق أحد الخيارات التالية للإعلان في بروتوكول LLDP:

- عنوان MAC — الإعلان عن عنوان MAC للجهاز.

- اسم المضيف — الإعلان عن اسم المضيف للجهاز.

تكوين خصائص LLDP-MED

الخطوة 11. في حقل مدة البدء السريع، أدخل عدد المرات التي يتم فيها إرسال حزم LLDP عند تهيئة آلية البدء السريع LLDP-MED، والتي تحدث عند إرتباط جهاز نقطة نهاية جديد بالمحول.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 4.

الخطوة 12. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات.

الخطوة 13. (إختياري) انقر فوق حفظ للحفظ في الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين خصائص LLDP بنجاح على المحول لديك.