الهدف

أول مرة أن أنت login إلى ال baser أداة مساعدة من مفتاحك، أنت يضطر استعملت التقصير username وكلمة أي يكون: cisco/cisco. أنت بعد ذلك مطالب أن يدخل وشكلت كلمة جديد ل ال cisco حساب. وسيتم تمكين تعقيد كلمة المرور بشكل افتراضي. وإذا لم تكن كلمة المرور التي اخترتها معقدة بما يكفي، فستتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور أخرى.

ونظرًا لكون كلمات المرور تُستخدم للمصادقة على وصول المستخدمين إلى الجهاز، فإن كلمات المرور البسيطة تمثل مخاطر أمنية محتملة. وبالتالي، يتم فرض متطلبات تعقيد كلمة المرور بشكل افتراضي وقد يتم تكوينها حسب الحاجة.

يزود هذا مادة تعليم على كيف أن يعين كلمة تعقيد قاعدة على المستعمل حساب على مفتاحك.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- Sx250 | 2.2.5.68 (تنزيل الأحدث)

- Sx300 Series | 1.4.7.05 (تنزيل الأحدث)

- Sx350 Series | 2.2.5.68 (تنزيل الأحدث)

- SG350X Series | 2.2.5.68 (تنزيل الأحدث)

- Sx550X Series | 2.2.5.68 (تنزيل الأحدث)

شكلت كلمة قوة وتعقيد عملية إعداد على مفتاحك

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول لديك ثم أختر خيارات متقدمة في القائمة المنسدلة وضع العرض.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام محول SG350X-48MP.

ملاحظة: إذا كان لديك محول من السلسلة SX300، فقم بالتخطي إلى الخطوة 2.

الخطوة 2. أختر التأمين > قوة كلمة المرور.

خطوة 3. (إختياري) يزيل ال enable كلمة شيخوخة تدقيق صندوق أن يعجز الكلمة شيخوخة سمة. إن مكنت هذا خيار يكون، المستعمل حضضت أن يغير الكلمة عندما ال يعين كلمة شيخوخة وقت ينتهي. ويتم تمكين هذه الميزة بشكل افتراضي.

الخطوة 4. أدخل عدد الأيام التي يمكن أن تنقضي قبل مطالبة المستخدم بتغيير كلمة المرور. القيمة الافتراضية هي 180، والنطاق هو من 1 إلى 356 يوم. في هذا المثال، يتم إستخدام 90.

ملاحظة: إذا قمت بتعطيل هذه الميزة في الخطوة 3، فقم بالتخطي إلى الخطوة 5.

ملاحظة: يطبق شيخوخة كلمة أيضا على صفر طول أو لا كلمة مرور.

خطوة 5. (إختياري) فحصت ال كلمة تعقيد عملية تدقيق صندوق أن يمكن تعقيد قاعدة لكلمة. في حال تمكين هذه الميزة، يجب أن تتوافق كلمات المرور الجديدة مع الإعدادات الافتراضية التالية:

- يجب أن يكون طولها من ثمانية أحرف كحد أدنى.

- احتويت رمز من على الأقل صنف ثلاثة رمز (حرف إستهلالي، حرف صغير، رقم، ورمز خاص يتوفر على لوحة مفاتيح معياري).

- أن تختلف عن كلمة المرور الحالية.

- ألا تحتوي على أي أحرف تتكرر لأكثر من ثلاث مرات متتالية.

- تجنّب تكرار أو عكس اسم المستخدم أو أي متغير تم الوصول إليه وذلك عن طريق تغيير حالة الأحرف.

- تجنّب تكرار أو عكس اسم الشركة المُصنّعة أو أي متغير تم الوصول إليه وذلك عن طريق تغيير حالة الأحرف.

ملاحظة: إن لا يريد أنت أن يمكن كلمة تعقيد عملية إعداد، قفز أن خطوة 10.

يدخل خطوة 6. (إختياري) الحد الأدنى رقم الرمز يتطلب لكلمات المرور في الأدنى كلمة طول مجال. القيمة الافتراضية هي 8، والنطاق هو من 0 إلى 64 حرفا.

ملاحظة: غير مسموح بالطول أو بدون كلمة مرور، ولا يزال هناك كلمة مرور تم تعيينها لها.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 12.

الخطوة 7. أدخل عدد المرات التي يمكن أن يتكرر فيها الحرف في حقل تكرار الحرف المسموح به. القيمة الافتراضية هي 3، والنطاق هو من 0 إلى 16 مثيل.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 2.

الخطوة 8. أدخل عدد فئات الأحرف التي يجب أن تكون موجودة في كلمة المرور. يمكن فرض ما يصل إلى أربع فئات مختلفة من الحروف لكلمات المرور. القيمة الافتراضية هي 3، والنطاق هو من 0 إلى 4 من فئات الحروف.

الفئات هي:

- 1 — حرف صغير

- 2 — حرف كبير

- 3 - أرقام أو أرقام

- 4 — رموز أو حروف خاصة

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 4.

خطوة 9. (إختياري) فحصت ال enable الكلمة جديد ينبغي كنت مختلف من الحالي واحد تدقيق أن يتطلب كلمة فريد عند تغيير كلمة.

الخطوة 10. طقطقة يطبق.

الخطوة 11. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

أنت سوفت الآن يتلقى بنجاح شكلت الكلمة قوة وتعقيد عملية إعداد من المفتاح.

للحصول على مزيد من المعلومات، بما في ذلك الروابط لجميع المقالات المتعلقة بسلسلة المحول لديك، ارجع إلى صفحة المنتج المناسبة:

- صفحة منتج المحولات من السلسلة 250

- صفحة منتج المحولات من السلسلة 300

- صفحة منتج المحولات من السلسلة 350

- صفحة منتج المحولات من السلسلة 350X

- صفحة منتج المحولات من السلسلة 550

- صفحة منتج المحولات من السلسلة 550X