الهدف

يشير النطاق الترددي إلى مقدار البيانات التي يمكن نقلها من خلال مسار الشبكة. يمكن جعل إعدادات النطاق الترددي مختلفة لحركة المرور الواردة وحركة المرور الصادرة. تشير واجهات الدخول إلى الواجهات مع حركة المرور الواردة بينما تشير واجهات الخروج إلى الواجهات مع حركة المرور الصادرة.

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية تكوين إعدادات النطاق الترددي على محولات SG250 و SF250.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- SF250

- SG250

- SG250X

إصدار البرامج

- 2.4.5.71

تكوين إعدادات النطاق الترددي

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب في المحول.

الخطوة 2. أختر متقدم من القائمة المنسدلة لوضع العرض الموجود في أعلى الصفحة.

الخطوة 3. انقر فوق جودة الخدمة > عام > النطاق الترددي من القائمة.

يتم فتح صفحة النطاق الترددي:

يحتوي جدول النطاق الترددي على الحقول التالية لكل واجهة:

· حد معدل الدخول - تشير حركة مرور الدخول إلى حركة المرور الواردة. عندما يتم تمكينها، فإنها تظهر حد المعدل لواجهات الدخول (الواردة). بالنسبة لمنفذ FE (إيثرنت سريع)، سوف يكون النطاق الترددي المعين في نطاق من 62 إلى 100000 كيلوبت/ثانية، في حين أن نطاق النطاق الترددي لمنافذ GE (إيثرنت جيجابت) سوف يكون في النطاق من 62 إلى 1000000 كيلوبت/ثانية.

- الحالة - يعرض ما إذا كان حد معدل الدخول ممكنا.

- حد المعدل (KBits/sec) - يعرض حد معدل الدخول للمنفذ.

- ٪ - يعرض حد معدل الدخول للمنفذ مقسوما على إجمالي عرض النطاق الترددي للمنفذ.

- CBS (وحدات البايت) - حجم الاندفاع الملتزم (CBS) هو الحد الأقصى لحجم الاندفاع للبيانات الخاصة بواجهة الدخول بوحدات البايت للبيانات التي تقبلها الشبكة. ويمكن ان يتراوح نطاق CBS بين 3000 و 19،173،960 بايت.

· معدل تشكيل المخرج - يعرض إحصائيات حركة مرور المخرج (الصادر).

- الحالة - يعرض ما إذا كانت معدلات تشكيل المخرج ممكنة.

- CIR (KBits/sec) - يعرض معدل المعلومات الملتزم به (CIR) الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي لواجهة الخروج. وهو يحدد مقدار النطاق الترددي المضمون على خدمة ترحيل الإطارات. وهذا يضمن تسليم الإطارات التي تقع ضمن مستوى CIR ولكن لا يتم ضمانها عندما تتجاوز الإطارات هذا الحد. بالنسبة لمنافذ FE، يكون معدل التكوين في النطاق من 64 إلى 100000 كيلوبت/ثانية بينما يكون في نطاق من 64 إلى 1000000 كيلوبت/ثانية لمنافذ GE.

- CBS (وحدات البايت) - الحد الأقصى لحجم الاندفاع للبيانات الخاصة بواجهة الخروج بالبايت من البيانات.

الخطوة 4. حدد واجهة بالنقر فوق الزر التبادلي المناسب للواجهة التي تريد تكوين إعدادات النطاق الترددي لها وانقر فوق تحرير.

تظهر نافذة جديدة.

الخطوة 5. حدد واجهة المنفذ إذا كنت تريد تطبيق إعدادات النطاق الترددي على منفذ معين أو انقر فوق LAG (تجميع الارتباطات) إذا كنت تريد تطبيق إعدادات النطاق الترددي على حزمة من عدد قليل من المنافذ الفردية أو كلها. ثم أختر قيمة معينة من القائمة المنسدلة المجاورة لها.

ملاحظة: لتكوين إعدادات مجموعة تجميع الارتباطات (LAG)، يمكنك الانتقال إلى إدارة المنافذ > تجميع الارتباطات > إدارة مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) من القائمة؛ حدد مجموعة تجميع إرتباطات (LAG) تريد تحريرها وإضافة منافذ إلى مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) هذه.

الخطوة 6. (إختياري) حدد خانة الاختيار حد معدل الدخول إذا كنت تريد تحديد النطاق الترددي لحركة المرور الواردة.

ملاحظة: إذا لم تقم بالتحقق من حد معدل الدخول في الخطوة 6 ثم انتقل إلى الخطوة 9.

الخطوة 7. أدخل القيمة في حقل حد معدل الدخول.

ملاحظة: لا يظهر الحقلان الحدان اللذان يحدان معدل الدخول عندما يكون نوع الواجهة هو LAG.

الخطوة 8. أدخل القيمة في حقل مدخل حجم الاندفاع الملتزم (CBS).

ملاحظة: يتم ملء حقول حد معدل الدخول وحجم الاندفاع الملتزم (CBS) تلقائيا بالقيم الافتراضية عند تمكين خانة الاختيار حد معدل الدخول.

الخطوة 9. (إختياري) حدد خانة الاختيار معدل تشكيل المخرج إذا كنت تريد تحديد النطاق الترددي لحركة المرور الصادرة. يشير معدل التشكيل إلى الحد الأقصى للنطاق الترددي المسموح به على واجهات الخروج.

ملاحظة: إذا لم تقم بالتحقق من معدل تشكيل المخرج في الخطوة 9 ثم انتقل إلى الخطوة 12.

الخطوة 10. أدخل القيمة في حقل معدل المعلومات الملتزم به (CIR).

الخطوة 11. أدخل القيمة المطلوبة في حقل إخراج حجم الاندفاع الملتزم (CBS).

ملاحظة: يمكن إرسال هذا المبلغ حتى إذا زاد النطاق الترددي بشكل مؤقت خارج الحد المسموح به.

الخطوة 12. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات.

نسخ الإعدادات

الخطوة 1. لنسخ إعدادات واجهة إلى واجهة أخرى أو إلى واجهات متعددة، انقر زر الخيار الخاص بواجهة المصدر.

الخطوة 2. انقر على نسخ الإعدادات.

تظهر نافذة جديدة:

الخطوة 3. في الحقل المتوفر، أدخل الواجهة الوجهة. لنسخ نفس الإعدادات إلى واجهات متعددة، افصل واجهات الوجهة أو نطاقات الواجهات بالفواصل.

الخطوة 4. انقر فوق تطبيق لنسخ الإعدادات.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات النطاق الترددي على محول SG250 أو SF250 بنجاح.