جدول المحتويات

المقدمة

ميزات المنتج

عروض المنتج

محتويات الحزمة

الحد الأدنى للمتطلبات

الإعدادات الافتراضية

التفاصيل الفنية

المقدمة

توفر سلسلة Cisco Small Business 220 مزيجا من الأداء الفائق والموثوقية العالية للمنتج. توفر هذه السلسلة مستويات أعلى من الأمان والإدارة وقابلية التطوير يمكنك الحصول عليها من محول مدار، ولكن في نفس الوقت، فهي توفر لك السعر المناسب لمحول ذكي، مما يتيح لك الاستمتاع بأفضل خبرة على حد سواء.

ميزات المنتج

- مستوى أعلى من الأمان والذكاء باستخدام قوائم التحكم في الوصول (ACL) وجودة الخدمة (QoS)

- إدارة بسيطة ومرنة مع إستخدام خيارات متعددة إلى جانب الواجهة البسيطة المستندة إلى الويب والأداة المساعدة Cisco FindIT مثل واجهة سطر الأوامر (CLI) من Cisco وبروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) ودمج نظام إدارة شبكة LAN ل Cisco Prime™ (LMS)

- يتيح الطراز Power Over Ethernet Plus إمكانية تشغيل البيانات والطاقة عبر كبل شبكة واحد

- أداء فائق وموثوقية تامة من خلال زيادة سرعة عمليات نقل الملفات وتوفير المرونة اللازمة لإدارة حركة نقل البيانات ذات النطاق الترددي العريض الفائق وترتيبها حسب الأولوية

- توفير مثالي في إستهلاك الطاقة مع إستخدام شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (IEEE 802.3az) ودعم تقنية Energy Detect

- أمان الشبكة المحسن باستخدام قوائم التحكم في الوصول (ACL) المحسنة وأمان المنفذ وشبكات VLAN الضيف وحرس وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) و DOS وغير ذلك الكثير

- سهولة التكوين والإدارة باستخدام بروتوكول CDP وبروتوكول LLDP وإدارة شبكة FindIT

- إمكانات إدارة شبكة متقدمة من خلال دعم واجهة سطر الأوامر (CLI) والصورة المزدوجة والتهيئة المزدوجة وبروتوكول IPv6

- منافذ وصلات جيجابت إضافية

- دعم خدمة IP الهاتفية

- راحة البال وحماية الاستثمار

- ضمان الأجهزة المحدود على مدى الحياة من Cisco

- دعم خدمة إضافي

عروض المنتج

منظر علوي

يمكن رؤية نص Cisco وشعار Cisco في أعلى الجهاز.

منظر أمامي

في اللوحة الأمامية للجهاز، يمكن رؤية جميع المنافذ باستخدام مؤشرات LED الخاصة بها. يختلف عدد المنافذ ومدى توفر مؤشرات LED حسب الطراز الدقيق للمحول لديك. يمكن أيضا مشاهدة مصباح النظام وزر إعادة الضبط في اللوحة الأمامية.

منظر خلفي

توجد منافذ الطاقة ووحدة التحكم في الجزء الخلفي من الجهاز. يربط منفذ وحدة التحكم المحول بالمنفذ التسلسلي للكمبيوتر باستخدام كبل وحدة التحكم الذي تم توفيره.

محتويات الحزمة

ملاحظة: قد يختلف المظهر الفعلي للعناصر أدناه بناء على الطراز الدقيق لجهازك.

محول Smart Plus سلسلة Sx220

سلك الطاقة

قرص المنتج المضغوط

كبل وحدة التحكم

دليل البدء السريع

الحد الأدنى للمتطلبات

- محول أو موجه مزود بدعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) أو محول طاقة للتيار المتردد (AC)

- متصفح ويب متوافق مع Java للحصول على تهيئة قائمة على الويب مثل Mozilla Firefox 20 أو إصدار أحدث و Google Chrome 23 أو إصدار أحدث و Safari 5. 1 أو إصدار أحدث

الإعدادات الافتراضية

بارامتر

القيمة الافتراضية

Username

cisco

كلمة المرور

cisco

عنوان IP لشبكة LAN

عنوان DHCP الذي تم تعيينه بواسطة الخادم

LAN IP الافتراضي

192.168.1.254

التفاصيل الفنية

زر إعادة الضبط

يتم إستخدام زر إعادة الضبط لإعادة تشغيل المحول أو إعادة تعيينه باستخدام مسمار أو مشبك ورق.

مؤشر LED للنظام

يشير مؤشر LED هذا إلى حالة الجهاز حسب الحالة التي يكون فيها.

أخضر

- ثابت - يضيء ويبقى ثابتا عند تشغيل المحول.

- الوميض — التمهيد، إجراء الاختبارات الذاتية، و/أو الحصول على عنوان IP.

كهرمان

- الوميض — الكشف عن عطل في الأجهزة و/أو عطل في البرامج الثابتة و/أو خطأ في ملف التكوين.

منافذ RJ45

تعد منافذ RJ45 أو منافذ Ethernet المنافذ التي تقوم بتوصيل أجهزة الشبكة بها مثل أجهزة الكمبيوتر والطابعات وهواتف بروتوكول الإنترنت (VoIP) ونقاط الوصول وأجهزة أخرى. بالنسبة للطرز فئة SF220، توفر هذه المنافذ سرعة من 10 إلى 100 ميجابت في الثانية. بالنسبة لطرز سلسلة SG220، توفر هذه المنافذ سرعة من 10 إلى 1000 ميجابت في الثانية.

ملاحظة: يعتمد توفر مصابيح LED على منافذ RJ45 الموضحة أدناه على الطراز الدقيق للمحول لديك.

- مصباح LED لارتباط/تصرف — (أخضر) موجود على يسار المنفذ. يذهب الضوء بثبات عندما يكتشف إرتباط بين المنفذ المطابق وجهاز آخر. يبرق الضوء عندما الميناء يكون يمر حركة مرور.

- مؤشر LED بتقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (إن كان موجودا) — (كهرماني) موجود على يمين المنفذ. ويصبح الضوء ثابتا عند توفير الطاقة إلى جهاز مرتبط بالمنفذ المطابق.

- مؤشر LED بحجم 100 متر (إن كان موجودا) — (أخضر) موجود على يمين المنفذ. يكون الضوء ثابتا عند توصيل جهاز آخر بالمنفذ، وتشغيله، ويتم الربط بين الأجهزة بسرعة 100 ميجابت في الثانية. ينقطع الضوء عندما تكون سرعة الاتصال أقل من 100 ميجابت في الثانية، أو لا يكون هناك أي شيء متصل بالمنفذ.

- مؤشر LED جيجابت (إن كان موجودا) — (أخضر) موجود على يمين المنفذ. يكون الضوء ثابتا عند توصيل جهاز آخر بالمنفذ، وتشغيله، ويتم الربط بين الأجهزة بسرعة 1000 ميجابت في الثانية. . ينقطع الضوء عندما تكون سرعة الاتصال أقل من 1000 ميجابت في الثانية، أو لا يتم توصيل أي شيء بالمنفذ.

منافذ SFP

- تعد منافذ SFP الصغيرة القابلة للتوصيل بالنموذج (SFP) نقاط اتصال للوحدات النمطية بحيث يمكن للمحول الارتباط بمحولات أخرى. ويشار أيضا إلى هذه المنافذ بشكل عام أو تعرف بمنافذ محول واجهة جيجابت الصغيرة (miniGBIC).

- تتوافق منافذ SFP مع وحدات Cisco النمطية MFEBX1 و MFEFX1 و MFELX1 و MGBLH1 و MGBLX1 و MGBSX1 و MGEBX1 و MGBT1.

- ال SFP شاركت ميناء مع آخر rj-45 ميناء، يدعو combo ميناء. عندما ال SFP ميناء نشط، الميناء مجاور RJ-45 معأق.

- ال LEDs من ال يماثل RJ-45 ميناء flash green أن يستجيب إلى ال SFP ميناء حركة مرور.

ملاحظة: لمعرفة المزيد حول مواصفات المنتج والأجهزة الخاصة بالمحولات الذكية Plus سلسلة Cisco 220، انقر هنا.

المحتويات ذات الصلة

تكوين مصادقة المضيف والجلسة على محولات 200 و 220 و 300 Series Switches

تكوين مصادقة المنفذ 802.1X على المحولات الذكية Cisco SX220 Series

تكوين التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت المستندة إلى الوقت على المحول Cisco 220 Series Smart Switch

تكوين إدارة المنفذ المستندة إلى الوقت في محول 220 Series الذكي

تمكين اكتشاف الاسترجاع على المحول Cisco 220 Series Smart Switch