الهدف

اكتشاف الاسترجاع (LBD) عبارة عن ميزة على المحول الذي يوفر الحماية ضد حلقات التكرار من خلال إرسال حزم بروتوكول التكرار الحلقي خارج المنافذ حيث تم تمكين حماية التكرار. عندما يرسل المفتاح أنشوطة بروتوكول ربط وبعد ذلك يستلم ال نفسه ربط، هو يعطل الميناء أن استلم الربط.

يعمل بروتوكول LBD بشكل مستقل عن بروتوكول الشجرة الممتدة (STP). عقب اكتشفت أنشوطة، الميناء أن استلم أنشوطة وضعت في الإيقاف دولة. يتم إرسال ملائمة ويتم تسجيل الحدث. يمكن لمسؤولي الشبكة تحديد فاصل الكشف الذي يقوم بتعيين الفاصل الزمني بين حزم LBD.

- يجب تعيين الشروط التالية لتكون LBD نشطة على منفذ محدد:

- تم تمكين LBD بشكل عام.

- يتم تمكين LBD على المنفذ المحدد.

- حالة تشغيل المنفذ قيد التشغيل.

- المنفذ في إعادة توجيه بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) أو في حالة معطلة.

يهدف هذا مادة أن يبدي كيف أن يمكن الاسترجاع كشف على ال cisco 220 sery ذكي زائد مفتاح.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Sx220 Series

إصدار البرامج

- 1.1.0.14

تمكين اكتشاف الاسترجاع

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول واختر إدارة المنفذ > إعدادات اكتشاف الاسترجاع.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار تمكين لاكتشاف الاسترجاع.

الخطوة 3. دخلت قيمة في الكشف فاصل مجال. سيؤدي هذا إلى تعيين الفاصل الزمني بالثواني بين حزم LBD.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام 25.

الخطوة 4. طقطقة يطبق.

الخطوة 5. لحفظ التكوين بشكل دائم، انتقل إلى صفحة نسخ/حفظ التكوين أو انقر فوق  الرمز في الجزء العلوي من الصفحة.

تمكين اكتشاف الاسترجاع على المنفذ

الخطوة 1. تحت ال loopback كشف ميناء يثبت طاولة، طقطقت على زر لاسلكي من الميناء أن أنت تريد أن يشكل بعد ذلك طقطقت يحرر.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار المنفذ GE14.

الخطوة 2. سيظهر بعد ذلك إطار "تحرير إعدادات واجهة اكتشاف الاسترجاع". من القائمة المنسدلة "الواجهة"، تأكد من أن المنفذ المحدد هو المنفذ الذي إخترته في الخطوة 1. وإلا، انقر فوق السهم المنسدل واختر المنفذ الأيمن.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار تمكين لحالة اكتشاف الاسترجاع.

الخطوة 4. طقطقة يطبق.

الخطوة 5. لحفظ التكوين بشكل دائم، انتقل إلى صفحة نسخ/حفظ التكوين أو انقر فوق  الرمز في الجزء العلوي من الصفحة.

الخطوة 6. رجوع إلى إدارة المنفذ > إعدادات اكتشاف الاسترجاع للتحقق من التكوين الخاص بك. يجب أن تظهر الآن الحالة الإدارية لاكتشاف الاسترجاع ممكنة ويجب أن تكون حالة التشغيل الآن نشطة.

الخطوة 7. كرر الخطوات من 1 إلى 4 لكل منفذ تريد تمكين LBD له.

يجب أن تكون قد تمكنت الآن بنجاح من تمكين اكتشاف الاسترجاع على منافذ معينة على المحول لديك.