الهدف

تجمع المحولات الذكية Plus سلسلة Cisco Small Business 220 بين الأداء القوي للمنتج والموثوقية. توفر هذه السلسلة مستويات أعلى من الأمان والإدارة وقابلية التطوير، مما يسمح لك بتجربة أقصى أداء ولكن بتكلفة أقل.

الهدف من هذا المستند هو عرض مواصفات المنتج والمكونات المادية للمحولات الذكية Plus سلسلة Cisco 220. لمعرفة المزيد حول الميزات والتفاصيل الأخرى الخاصة بالمحولات الذكية Plus سلسلة Cisco 220، انقر هنا.

مواصفات المنتج

الأداء

الميزة

الوصف

سعة التحويل

اسم النموذج

معدل إعادة توجيه بملايين الحزم في الثانية (mpps؛ الحزم ذات 64 بايت)

سعة التحويل في غيغابت في الثانية

SF220-24

6.55

8.8

SF220-24P

6.55

8.8

SF220-48

10.12

13.6

SF220-48P

10.12

13.6

SG220-26

38.69

52

SG220-26P

38.69

52

SG220-50

74.40

100

SG220-50P

74.40

100

التبديل من المستوى الثاني

الميزة

الوصف

جدول التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC)

ما يصل إلى 8192 عنوان MAC

بروتوكول الشجرة الممتدة (STP)

دعم شجرة الامتداد القياسية وفقا لمعيار 802.1d، يتم تمكينه بشكل افتراضي

تقارب سريع باستخدام معيار 802.1w - بروتوكول شجرة الامتداد السريع (RSTP)

مثيلات بروتوكول الشجرة المتفرعة المتعددة (MSTP) باستخدام 802.1s

دعم 16 مثيلا

تجميع المنافذ

دعم بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (LACP) وفقا لمعيار IEEE 802. 3ad:

ما يصل إلى 8 مجموعات

ما يصل إلى 8 منافذ لكل مجموعة مع 16 منفذا مرشحا لكل تجميع روابط 802. 3ad (ديناميكي)

موازنة التحميل استنادا إلى عنوان MAC المصدر والوجهة، أو عنوان MAC/IP المصدر والوجهة

شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN)

دعم ما يصل إلى 256 شبكة محلية ظاهرية (VLAN) في آن واحد

شبكات محلية ظاهرية (VLAN) مستندة إلى المنافذ وقائمة على معيار 802.1Q

إدارة شبكة VLAN

Guest VLAN

Auto Voice VLAN

يتم تعيين حركة المرور الصوتية تلقائيا إلى شبكة VLAN خاصة بالصوت ويتم معالجتها بالمستويات المناسبة من جودة الخدمة (QoS)

QinQ VLAN

تعبر شبكات VLAN بشكل شفاف شبكة مزود الخدمة أثناء عزل حركة مرور البيانات بين العملاء

بروتوكول التسجيل لشبكة VLAN العامة (GVRP) وبروتوكول التسجيل للسمات العامة (GARP)

بروتوكولات لنشر شبكات VLAN وتكوينها تلقائيا في مجال مرتبط

حظر رأس الخط (HOL)

منع منع حظر الهول

إطار Jumbo

أحجام الإطارات المدعومة تصل إلى 9216

الأمان

الميزة

الوصف

قوائم التحكم في الوصول (ACL)

حد الإسقاط أو المعدل استنادا إلى منافذ المصدر والوجهة MAC أو معرف شبكة VLAN أو عنوان IP أو البروتوكول أو المنفذ أو نقطة رمز الخدمات المميزة (DSCP)/أسبقية IP أو بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP)/بروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP) المصدر والوجهة أو أولوية 802.1p أو نوع إيثرنت أو حزم بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) أو حزم بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP) أو علامة TCP

يدعم ما يصل إلى 512 قاعدة

أمان المنفذ

ينشئ القدرة على تأمين عناوين MAC للمصدر إلى المنافذ، ويحد عدد عناوين MAC التي تم التعرف عليها

المعيار IEEE 802. 1x (دور المصدق)

802.1X: مصادقة RADIUS؛ شبكة VLAN الضيف؛ وضع المضيف المتعدد

خدمة مصادقة طلب اتصال المستخدم البعيد

(RADIUS)، نظام مراقبة الدخول إلى وحدة تحكم الوصول إلى المحطة الطرفية (TACACS+)

يدعم مصادقة RADIUS و TACACS، ويعمل المحول كعميل

تصفية عنوان MAC

مدعوم

السيطرة على العواصف

البث والبث المتعدد والبث الأحادي غير المعروف

الحماية من رفض الخدمة (DoS)

منع هجوم رفض الخدمة (DoS)

حماية وحدة بيانات بروتوكول جسر STP (BPDU)

تحمي آلية الأمان هذه الشبكة من التكوينات غير الصالحة. عطلت ميناء يمكن ل BPDU حارس إن إستلمت BPDU رسالة على أن ميناء.

بروتوكول طبقة الأمان (SSH)

SSH بديل آمن لحركة مرور برنامج Telnet. يستخدم SCP أيضا SSH. يتم دعم SSH v1 و v2

طبقة مآخذ التوصيل الآمنة (SSL)

دعم SSL: تشفير جميع حركة مرور بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (HTTPS)، مما يسمح بالوصول الآمن للغاية إلى واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الإدارة المستندة إلى المستعرض في المحول

جودة الخدمة

الميزة

الوصف

مستويات الأولوية

8 قوائم انتظار أجهزة لكل منفذ

جدولة

تعيين قائمة انتظار الترتيب الدوري المرجح والأولوية الصارمة (WRR) استنادا إلى بروتوكول DSCP وفئة الخدمة (802.1p/CoS)

فئة الخدمة

قائمة على المنافذ؛ قائمة على الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) وفقا لمعيار 802.1p؛ أسبقية بروتوكول الإنترنت (IPv4/v6)، نوع الخدمة (ToS)، قائمة على بروتوكول DSCP؛ خدمات متميزة (DiffServ)؛ تصنيف قوائم التحكم في الوصول (ACL) وإعادة وضع العلامات عليها، جودة الخدمة الموثوق بها

تحديد المعدل

واضع السياسات عند المدخل؛ تشكيل المخرج والتحكم في المعدل؛ لكل شبكة محلية ظاهرية (VLAN)، لكل منفذ، وقائمة على التدفق

تجنب الازدحام

مطلوب خوارزمية تجنب إزدحام TCP لتقليل مزامنة خسائر TCP العالمية ومنعها

البث المتعدد

الميزة

الوصف

إستطلاع بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP) الإصدارات 1 و 2 و 3

يحدد بروتوكول IGMP حركة مرور البث المتعدد التي تتطلب عرض نطاق ترددي إلى الجهات الطالبة فقط، ويدعم 256 مجموعة بث متعدد

مستعلم IGMP

يتم إستخدام مستعلم IGMP لدعم مجال البث المتعدد للطبقة 2 من محولات التطفل في غياب موجه البث المتعدد

المعايير

الميزة

الوصف

المعايير

شبكة إيثرنت IEEE 802. 3 10BASE-T، شبكة إيثرنت سريعة وفقا لمعيار IEEE 802. 3u طراز 100BASE-TX، شبكة جيجابت إيثرنت وفقا لمعيار IEEE 802. 3ab1000BASE-T، بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات (LACP) وفقا لمعيار IEEE 802. 3z، التحكم في التدفق وفقا لمعيار IEEE 802. 3x، معيار IEEE 802. 1D (بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP)، بروتوكول تسجيل الوصول المتصل المتصل بشبكة GARP، ومعيار GRP لمعيار GRP) الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) وفقا لمعيار EE 802. 1Q/p، المعيار IEEE 802. 1w بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) المتعدد، المعيار IEEE 802. 1x مصادقة الوصول إلى المنفذ، المعيار IEEE 802. 3af، المعيار IEEE 802. 3at، المعيار RFC 768، المعيار RFC 783، المعيار RFC 791، المعيار RFC 792، المعيار RFC 793، المعيار RFC 813، المعيار RFC 8879787878888887 RFC 896، RFC 826، RFC 854، RFC 855، RFC 856، RFC 858، RFC 894، RFC 919، RFC 922، RFC 920، RFC 950، RFC 1042، RFC 1071، RFC 1123، RFC 141، RFC 155 RFC 1157، RFC 1350، RFC 1533، RFC 1541، RFC 1624، RFC 1700، RFC 1867، RFC 2030، RFC 2616، RFC 2131، RFC 3164، RFC 3411، RFC 3412، RFC 3412، المعيار RFC 3413، المعيار RFC 3414، المعيار RFC 3415، المعيار RFC 2576، المعيار RFC 4330، المعيار RFC 1213، المعيار RFC 1215، المعيار RFC 1286، المعيار RFC 1442، المعيار RFC 1451، المعيار RFC 1573، المعيار RFC 1643، المعيار RFC 175777، المعيار RFC، المعيار RFC، المعيار RFC، المعيار RFC 17777777777777777، المعيار RFC، المعيار RFC 1907، RFC 2011، RFC 2012، RFC 2013، RFC 2233، RFC 2618، RFC 2665، RFC 2666، RFC 2674، RFC 2737، RFC 2819، RFC 2863، RFC 1157، RFC 1493، RFC 1 215، RFC 3416

IPv6

الميزة

الوصف

IPv6

وضع مضيف IPv6

IPv6 عبر الإيثرنت

حزمة IPv6/IPv4 المزدوجة

اكتشاف جار وموجه IPv6 (ND)

التكوين التلقائي لعنوان IPv6 عديم الحالة

اكتشاف وحدة الإرسال القصوى للمسار (MTU)

الكشف عن العنوان المكرر (DAD)

ICMP الإصدار 6

قائمة التحكم في الوصول (ACL) ل IPv6

إسقاط حزم IPv6 أو الحد من المعدل في الأجهزة

جودة خدمة PV6

ترتيب حزم IPv6 حسب الأولوية في الأجهزة

إستطلاع اكتشاف مستمع البث المتعدد (MLD v1/2)

تسليم حزم البث المتعدد ل IPv6 فقط إلى أجهزة الاستقبال المطلوبة

تطبيقات IPv6

الويب/ SSL، خادم Telnet/SSH، عميل بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP)، تكوين DHCP التلقائي، بروتوكول اكتشاف Cisco (CDP)، بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP)

دعم طلب IPv6 للتعليقات (RFCs)

RFC 4443 (الذي يتم تجاوزه RFC2463) - ICMP الإصدار 6

المعيار RFC 4291 (الذي يتم تجاوزه وفقا لمعيار RFC 3513) - بنية عناوين بروتوكول IPv6

المعيار RFC 4291 - بنية عنونة الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IP)

المعيار RFC 2460 - مواصفات بروتوكول IPv6

المعيار RFC 4861 (الذي يتجاوز المعيار RFC 2461) - اكتشاف الجوار لبروتوكول IPv6

المعيار RFC 4862 (الذي يتجاوز المعيار RFC 2462) - التهيئة التلقائية لعنوان عديم الحالة عبر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6)

المعيار RFC 1981 - اكتشاف مسار وحدات الحد الأقصى للنقل (MTU)

المعيار RFC 4007 - بنية عناوين بروتوكول IPv6

المعيار RFC 3484 - آلية تحديد العنوان الافتراضي

الذاتية المُحسنة

الميزة

الوصف

واجهة مستخدم ويب

أداة مساعدة مدمجة لتهيئة المحولات لتهيئة الأجهزة القائمة على المستعرض بسهولة (HTTP/HTTPS). يدعم التكوين ولوحة معلومات النظام وصيانة النظام والمراقبة

ملفات التكوين القابلة للتحرير نصيا

يمكن تحرير ملفات التكوين باستخدام محرر نصي وتنزيلها إلى محول آخر، مما يعمل على تسهيل النشر الجماعي

واجهة سطر الأوامر (CLI)

واجهة سطر الأوامر (CLI) القابلة للبرمجة النصية؛ يتم دعم واجهة سطر أوامر (CLI) كاملة. ساندت المستعمل امتياز مستوى 1 و 15 ل ال CLI

خدمات السحابة

دعم أداة شبكة FindIT للشركات الصغيرة من Cisco

بروتوكول إدارة الشبكات البسيط (SNMP)

SNMP الإصدارات 1 و 2c و 3 مع دعم الملائمات ونموذج الأمان القائم على المستخدم (USM) للإصدار 3 من SNMP

قاعدة معلومات الإدارة القياسية (MIB)

MIB-II (RFC1213)

IF-MIB (RFC2863)

قاعدة معلومات الإدارة (MIB) من Bridge (RFC4188)

امتداد الجسر-قاعدة معلومات الإدارة (RFC2674)

RMON (RFC2819)

قاعدة معلومات الإدارة (MIB) الشبيهة بالإيثرنت (RFC3635)

قاعدة معلومات الإدارة (MIB) لعميل RADIUS (RFC2618)

قاعدة معلومات الإدارة (MIB) للكيان (RFC2737)

قاعدة معلومات الإدارة (MIB) الخاصة بإيثرنت طراز Power-Ethernet (المعيار RFC3621)

قاعدة معلومات الإدارة (MIB) خاصة ب Syslog (RFC3164)

قاعدة معلومات الإدارة (MIB) للفخاخ العامة (RFC1215)

قاعدة معلومات الإدارة (MIB) الخاصة بمجتمع SNMP

SNMP-MIB

LLDP-MIB

LLDP-EXT-MED-MIB

IEEE8023-LAG-MIB

Cisco-Port-Security-MIB

Cisco-envmon-MIB

Cisco-CDP-MIB

المراقبة عن بعد (RMON)

يدعم وكيل برنامج RMON المدمج 4 مجموعات RMON (التاريخ والإحصائيات والتنبيهات والأحداث) لتحسين إدارة حركة المرور والمراقبة والتحليل

حزمة IPv4 و IPv6 المزدوجة

التعايش بين كلا البروتوكولين لتسهيل الهجرة

النسخ المتطابق للمنافذ

حركة مرور على ميناء أو VLAN يستطيع كنت عكست إلى آخر ميناء للتحليل مع شبكة محلل أو RMON تحقيق. حتى 8 مصدر ميناء يستطيع كنت عكست إلى واحد غاية ميناء. أربع جلسات مدعومة.

ترقية البرامج الثابتة

- ترقية مستعرض الويب (HTTP/HTTPS) وبروتوكول نقل الملفات المبسط (TFTP)

- صور مزدوجة لترقيات البرامج الثابتة المرنة

DHCP (الخيار 12 و 66 و 67 و 82 و 129 و 150)

تسهل خيارات DHCP التحكم الأكثر صرامة من نقطة مركزية (خادم DHCP) للحصول على عنوان IP والتكوين التلقائي (مع تنزيل ملف التكوين) وترحيل DHCP واسم المضيف

مزامنة الوقت

بروتوكول وقت الشبكة البسيط (SNTP)

شعار تسجيل الدخول

لافتات متعددة قابلة للتكوين للويب وكذلك واجهة سطر الأوامر

الإدارة الأخرى

http/https؛ ترقية TFTP؛ عميل DHCP؛ BOOTP؛ تشخيصات الكبلات؛ إختبار الاتصال؛ traceroute؛ syslog

إكتشاف

الميزة

الوصف

بنجور

يعلن المحول عن نفسه باستخدام بروتوكول Bonjour

بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) (معيار 802.1ab) مع امتدادات LLDP-MED

يسمح LLDP للمحول بالإعلان عن تعريفه وتكوينه وإمكاناته للأجهزة المجاورة التي تخزن البيانات في قاعدة معلومات الإدارة (MIB). ويعتبر بروتوكول LLDP-MED بمثابة تحسين لبروتوكول LLDP الذي يضيف الملحقات المطلوبة لهواتف بروتوكول الإنترنت (IP).

بروتوكول أستكشاف Cisco

يعلن المحول عن نفسه باستخدام بروتوكول أستكشاف Cisco. عرض معلومات موجزة لأجهزة شبكة Cisco المتصلة وهواتف IP ونقاط الوصول اللاسلكية

كفاءة الطاقة

الميزة

الوصف

التوافق مع معيار EEE (معيار 802.3az)

دعم شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة وفقا لمعيار 802. 3az في جميع المنافذ، يمكنك تقليل إستهلاك الطاقة بشكل كبير عندما لا يكون النطاق الترددي العريض للارتباط قيد الاستخدام الكامل

أداة Energy Detect

يوقف تشغيل الطاقة تلقائيا على شبكة جيجابت إيثرنت ومنافذ 10/100 RJ-45 عند اكتشاف إرتباط معطل

يتم إستئناف الوضع النشط دون فقد أي حزم عندما يكتشف المحول الارتباط لأعلى

التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

الميزة

الوصف

يتم توفير تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) وفقا لمعيار 802. 3af أو تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (+PoE) عبر أي من منافذ RJ-45 داخل ميزانيات الطاقة المدرجة

تدعم المحولات 802.3af و 802.3at و Cisco Pre-standard (legacy) PoE على المنفذ 1 إلى المنفذ 4 مع طاقة قصوى تبلغ 30 وات لكل منفذ، وتدعم المحولات 802.3af و Cisco Pre-standard (legacy) PoE على منافذ RJ-45 الأخرى مع طاقة قصوى تبلغ 15.4 وات لكل منفذ.

وهذا ينطبق على جميع الطرز التي تدعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)؛ ويتم تحديد الحد الأقصى لعدد المنافذ التي توفر طاقة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) في آن واحد بواسطة إجمالي موازنة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) للمحول، فضلا عن متطلبات الطاقة الفعلية لأجهزة توزيع الطاقة (PD).

إجمالي الطاقة المتوفرة للتزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) لكل محول هو كما يلي:

اسم النموذج

طاقة مخصصة ل PoE

عدد المنافذ التي تدعم التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

SF220-24P

180 واط

24

SF220-48P

375 واط

48

SF220-26P

180 واط

24

SF220-50P

375 واط

48

التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) القياسية

دعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) القياسية من Cisco

إدارة الطاقة الذكية بتقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)

دعم تفاوض الطاقة متعدد المستويات مع اتصال CDP/LLDP بالأجهزة المشغلة (PD) بعد تصنيف IEEE

مواصفات الأجهزة

الميزة

الوصف

الأزرار

زر إعادة الضبط

نوع كابلات

زوج مجدول غير محمي (UTP) الفئة 5 أو أفضل ل 10BASE-T/100BASE-TX، الفئة 5 UTP

إيثرنت أو أفضل ل 1000BASE-T

دايودات باعثة للضوء

النظام، الارتباط/التصرف، السرعة

وميض

32 ميجابايت

ذاكرة وحدة المعالجة المركزية

128 ميجابايت

المنافذ

الطراز

إجمالي منافذ النظام

منافذ RJ-45

منافذ الوصلات

SF220-24

24 Fast Ethernet بالإضافة إلى 2 Gigabit Ethernet

24 Fast Ethernet

شبكة إيثرنت مجمعة بسرعة 2 جيجابت

SF220-24P

24 Fast Ethernet بالإضافة إلى 2 Gigabit Ethernet

24 Fast Ethernet

شبكة إيثرنت مجمعة بسرعة 2 جيجابت

SF220-48

48 Fast Ethernet بالإضافة إلى 2 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

شبكة إيثرنت مجمعة بسرعة 2 جيجابت

SF220-48P

48 Fast Ethernet بالإضافة إلى 2 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

شبكة إيثرنت مجمعة بسرعة 2 جيجابت

SG220-26

إيثرنت 26 جيجابت

إيثرنت 24 جيجابت

شبكة إيثرنت مجمعة بسرعة 2 جيجابت

SG220-26P

إيثرنت 26 جيجابت

إيثرنت 24 جيجابت

شبكة إيثرنت مجمعة بسرعة 2 جيجابت

SG220-50

إيثرنت 50 جيجابت

إيثرنت 48 جيجابت

شبكة إيثرنت مجمعة بسرعة 2 جيجابت

SG220-50P

إيثرنت 50 جيجابت

إيثرنت 48 جيجابت

شبكة إيثرنت مجمعة بسرعة 2 جيجابت

مخزن حزم مؤقت

يتم تجميع جميع الأرقام عبر جميع المنافذ حيث تتم مشاركة المخازن المؤقتة بشكل ديناميكي

اسم النموذج

مخزن حزم مؤقت

SF220-24

4.1 ميجابايت

SF220-24P

4.1 ميجابايت

SF220-48

12 ميجابايت

SF220-48P

12 ميجابايت

SG220-26

4.1 ميجابايت

SG220-26P

4.1 ميجابايت

SG220-50

12 ميجابايت

SG220-50P

12 ميجابايت

الوحدات النمطية SFP المدعومة

SKU

وسائل الإعلام

السرعة

أقصى مسافة

MFEFX1

ألياف متعددة الأوضاع

100 ميغابت في الثانية

2 كم

MFELX1

ألياف أحادية الوضع

100 ميغابت في الثانية

10 كم

MFEBX1

ألياف أحادية الوضع

100 ميغابت في الثانية

20 كم

MGBSX1

ألياف متعددة الأوضاع

1000 ميغابت في الثانية

550 مترا

MGBLX1

ألياف أحادية الوضع

1000 ميغابت في الثانية

10 كم

MGBLH1

ألياف أحادية الوضع

1000 ميغابت في الثانية

40 كم

MGBBX1

ألياف أحادية الوضع

1000 ميغابت في الثانية

40 كم

MGBT1

فئة UTP 5

1000 ميغابت في الثانية

100 كم

بيئي

الميزة

الوصف

الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)

SF220-24 و SF220-48 و SG220-26 و SG220-50: 440 × 44 × 201 مم

SF220-24P و SG220-26P: 440 × 44 × 250 مم

SF220-48P، SG220-50P: 440 × 44 × 350 مم

وزن الوحدة

SF220-24: 2.6 كجم

SF220-24P: 3.64 كجم

SF220-48: 2.98 كجم

SF220-48P: 5.12 كجم

SG220-26: 2.81 كجم

الطراز SG220-26P: 3.7 كجم

SG220-50: 3.3 كجم

الطراز SG220-50P: 5.28 كجم

القدرة

100-240 فولت، 50-60 هرتز، داخلي

الاعتماد

UL (UL 60950) و CSA (CSA 22.2) وعلامة CE و FCC الجزء 15 (CFR 47) الفئة أ و C-Tick

درجة حرارة التشغيل

0-50 درجة مئوية

درجة الحرارة أثناء التخزين

من -20 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية

الرطوبة أثناء التشغيل

من 10٪ إلى 90٪، نسبيا، دون تكاثف

الرطوبة أثناء التخزين

من 10٪ إلى 90٪، نسبيا، دون تكاثف

إستهلاك الطاقة

اسم النموذج

طاقة صديقة للبيئة (وضع)

إستهلاك النظام للطاقة

إستهلاك الطاقة (مع التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت)

الفقد الحراري (وحدة حرارية بريطانية (BTU)/الساعة)

SF220-24

EEE + Energy Detect

110 فولت=8.2 وات

220 فولت=9.2 وات

غير متوفر

28.0

SF220-24P

EEE + Energy Detect

110 فولت=19.9 وات

220v=21.1w

110 فولت=191.5 وات

220v=188.5w

653.4

SF220-48

EEE + Energy Detect

110 فولت=13.2 وات

220v=13.7w

غير متوفر

45.0

SF220-48P

EEE + Energy Detect

110 فولت=39.5 وات

220v=39.7w

110v=413w

220v=405w

1409.2

SG220-26

EEE + Energy Detect

110 فولت=18.9 وات

220 فولت=18.2 وات

غير متوفر

64.5

SG220-26P

EEE + Energy Detect

110v=29.1w

220v=30.7w

110 فولت=206.5 وات

220v=200.7w

704.6

SG220-50

EEE + Energy Detect

110 فولت=36.6 وات

220 فولت=39.9 وات

غير متوفر

124.9

SG220-50P

EEE + Energy Detect

110V=59.4W

220 فولت=63.2 وات

110 فولت=426 وات

220v=427w

1453.6

الضوضاء الصوتية ومتوسط الوقت بين حالات التعطل (MTBF)

اسم النموذج

مروحة (رقم)

ضجيج صوتي

متوسط زمن بين حالات التعطل (MTBF) بمعدل 50 درجة مئوية (بالساعات)

SF220-24

لا توجد مروحة

غير متوفر

603,729

SF220-24P

2 أجهزة كمبيوتر/بسرعة 6300 لفة في الدقيقة والتحكم بسرعة المروحة

<32 درجة مئوية=26.4dB

32 درجة مئوية-40 درجة مئوية=38.6 ديسيبل

>40 درجة مئوية=41.9 ديسيبل

445,488

SF220-48

لا توجد مروحة

غير متوفر

369,704

SF220-48P

4 أجهزة كمبيوتر/بسرعة 9500 لفة في الدقيقة والتحكم بسرعة المروحة

<32 درجة مئوية=39 ديسيبل

32 درجة مئوية-40 درجة مئوية=50.3 ديسيبل

>40 درجة مئوية=52 ديسيبل

210,753

SG220-26

لا توجد مروحة

غير متوفر

342,867

SG220-26P

2 أجهزة كمبيوتر/بسرعة 6300 لفة في الدقيقة والتحكم بسرعة المروحة

<32 درجة مئوية=25.6 ديسيبل

32 درجة مئوية-40 درجة مئوية=37.2 ديسيبل

>40 درجة مئوية=41.5 ديسيبل

343,684

SG220-50

1 أجهزة كمبيوتر/بسرعة 6300 لفة في الدقيقة بدون التحكم في سرعة المروحة

40٫3 ديسيبل

382,742

SG220-50P

4 أجهزة كمبيوتر/بسرعة 9500 لفة في الدقيقة والتحكم بسرعة المروحة

<32 درجة مئوية=39.1dB

32 درجة مئوية-40 درجة مئوية=50.5 ديسيبل

>40 درجة مئوية=52 ديسيبل

194,036