الهدف

الهدف من هذا المقال هو توفير قائمة بمعرفات كائنات SNMPv3 (OIDs) الشائعة للمحولات Catalyst 1200/1300 و CBS250/CBS350 switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- المحولات CBS250 switches

- المحولات CBS350 switches

- المحولات Catalyst 1200 switches

- المحولات Catalyst 1300 switches

المقدمة

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) هو بروتوكول لمعيار الإنترنت يستخدم لإدارة الأجهزة على شبكات IP. يتم إستخدام رسائل SNMP لفحص المعلومات المتعلقة بالكائنات التي تتم إدارتها والإبلاغ عنها. يستخدم SNMP قواعد معلومات الإدارة (MIB) لتخزين الكائنات المتاحة في مساحة اسم هرمية أو مهيكلة على شجرة تحتوي على معرفات الكائنات (OIDs). يعرف OID المعلومات الموجودة في هيكل قاعدة معلومات الإدارة التي يمكن قراءتها أو تعيينها عبر SNMP.

توفر ميزة SNMP الإصدار 3 وصولا آمنا إلى الأجهزة من خلال مصادقة حزم البيانات وتشفيرها على الشبكة.

تقدم هذه المقالة قائمة بمعرفات الأجهزة (OIDs) الشائعة ل SNMPv3 للمحولات Catalyst 1200/1300 و CBS250/CBS350 switches.

SNMP OIDs

اسم كائن MIB

OID

قائمة القيم

الوصف

SysDescr

1.3.6.1.2.1.1.1.0

سلسلة العرض

وصف النظام

entPhysicalSoftwareRev

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10.67109120

سلسلة العرض

سلسلة مراجعة البرنامج الخاص بالمورد للكيان الفعلي.

entPhysicalSerialNum

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.67109120

سلسلة العرض

سلسلة الرقم التسلسلي الخاصة بالمورد للكيان الفعلي.

entPhysicalMfgName

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.12.67109120

سلسلة العرض

اسم الشركة المصنعة لهذا المكون الفعلي.

sysUpTime

1.3.6.1.2.1.1.3.0

الطابع الزمني

قيمة sysUpTime.

rlCpuUtilDuringLastSecond

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.7.0

0 - 100

النسبة المئوية لاستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) الخاصة بالجهاز خلال الثانية الماضية.

rlCpuUtilDuringLastMinute

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.8.0

0 - 100

النسبة المئوية لاستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) الخاصة بالجهاز خلال الدقيقة الأخيرة.

rlCpuUtilDuringLast5Minutes

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.9.0

0 - 100

النسبة المئوية لاستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) الخاصة بالجهاز خلال الخمس دقائق الأخيرة.

rlPhdUnitEnvParamTempSensorValue

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.10.1

EntitySensorValue

القيمة الحالية للمستشعر الذي يتم إستخدامه.

rlPhdUnitEnvParamFan1Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.4.1

1 - عادي، 2 - تحذير

3 - هام، 4 - إيقاف التشغيل

5 - غير موجود، 6 - لا يعمل

الحالة الإلزامية للمروحة 1 التي يتم إعدادها.

rlPhdUnitEnvParamFan2Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.5.1

1 - عادي، 2 - تحذير

3 - هام، 4 - إيقاف التشغيل

5 - غير موجود، 6 - لا يعمل

الحالة الإلزامية للمروحة 2 المزودة بمعدات.

rlPhdUnitEnvParamFan3Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.6.1

1 - عادي، 2 - تحذير

3 - هام، 4 - إيقاف التشغيل

5 - غير موجود، 6 - لا يعمل

الحالة الإلزامية للطراز FAN 3 من حيث كونه أداة.

rlPhdUnitEnvParamFan4Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.7.1

1 - عادي، 2 - تحذير

3 - هام، 4 - إيقاف التشغيل

5 - غير موجود، 6 - لا يعمل

الحالة الإلزامية للطراز FAN 4 التي يتم إستخدامها.

rlPhdUnitEnvParamFan5Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.8.1

1 - عادي، 2 - تحذير

3 - هام، 4 - إيقاف التشغيل

5 - غير موجود، 6 - لا يعمل

الحالة الإلزامية للطراز FAN 5 التي يتم إستخدامها.

يكون أمر الحصول على بروتوكول SNMP كما يلي:

SNMPget -v 3 -u username -a auth-method -a "auth-password" -x privacy-method -x "priv-password" -l authPriv Switch-ip-address

مثال

وفيما يلي مثال على أمر SNMP get.

نتيجة

يتم عرض إرجاع السلسلة ل CBS350-16XTS هنا. ويسرد إصدار البرنامج الثابت والرقم التسلسلي والجهة المصنعة ووقت تشغيل النظام واستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) لآخر ثانية وآخر دقيقة وآخر 5 دقائق ودرجة الحرارة الحالية وحالة المروحة. يحتوي الطراز CBS350 هذا على ثلاث مراوح تظهر حالتها الطبيعية. المراوح 4 و 5 غير موجودة.

القرار

الآن أنت تعرف بعض من ال SNMPv3 OIDs المشتركة ل المادة حفازة 1200/1300 و CBS250/CBS350 مفتاح.