الهدف

الهدف من هذه المقالة هو توضيح كيفية تعطيل خدمات HTTP و HTTPS في محولات السلسلة 200 و 220 و 250 و 300 و 350 و 550.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- 220 series

- 250 series

- 300 series

- 350 series

- 550 series

المقدمة

إذا كنت ترغب في تعطيل واجهة مستخدم الويب (UI) واستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) فقط لإدارة المحول في شبكتك، فقد جئت إلى المكان الصحيح. يمكن تعطيل بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP) وبروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (HTTPS) في محولات السلسلة 220 و 250 و 300 و 350 و 550 باستخدام واجهة مستخدم الويب أو واجهة سطر الأوامر.

لا تتضمن جميع طرز المحولات منفذ وحدة تحكم للإدارة. بالنسبة للطرز التي لا تحتوي على منفذ وحدة تحكم، يجب تمكين الوصول إلى سطر الأوامر عبر SSH و/أو برنامج Telnet.

تعطيل HTTP و HTTPS باستخدام واجهة مستخدم ويب

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى المحول لديك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وانقر فوق تسجيل الدخول.

الخطوة 2

انتقل إلى الأمان > خدمات TCP/UDP.

الخطوة 3

قم بإلغاء تحديد الخانات الخاصة بخدمة HTTP وخدمة HTTPS.

إذا كانت هناك حاجة إلى الوصول إلى سطر الأوامر عن بعد، فتأكد من تحديد المربع المجاور لخدمة SSH.

الخطوة 4

انقر فوق تطبيق.

سيفقد مستعرض الويب الوصول إلى واجهة مستخدم الويب ويجب إجراء تكوين إضافي باستخدام CLI عبر SSH أو منفذ وحدة التحكم (إذا كان المحول يحتوي على واحد).

الخطوة 5

لحفظ التكوين، أدخل الأمر التالي باستخدام CLI (واجهة سطر الأوامر).

المحول# write

الخطوة 6

اضغط على Y للتأكيد.

الكتابة فوق الملف [startup-config]... (Y/N) [N] ؟Y

تعطيل HTTP/HTTPS باستخدام CLI (واجهة سطر الأوامر)

الخطوة 1

قم بتمكين خدمة SSH إذا كانت هناك حاجة إلى وصول سطر الأوامر البعيد ولم يتم تمكينه بالفعل من خلال إدخال:

switch(config)# ip ssh server

الخطوة 2

أستخدم الأوامر التالية لتعطيل خدمات HTTP و HTTPS.

switch(config)# no ip http server

switch(config)# no ip http secure-server

الخطوة 3

لحفظ التكوين، أدخل

المحول# write

الكتابة فوق الملف [startup-config]... (Y/N) [N] ؟Y

القرار

لقد تعلمت الآن الخطوات اللازمة لتعطيل HTTP/HTTPS على المحول الخاص بك باستخدام واجهة مستخدم ويب و CLI (واجهة سطر الأوامر).