الهدف

الهدف من هذه المقالة هو المرور فوق التغيير لإزالة منفذ وحدة التحكم Mini-USB على محولات Catalyst 1000 و Cisco Business 350 و Cisco Business 250 Series Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- Catalyst 1000

- CBS350

- CBS250

المقدمة

يتم إستخدام منفذ وحدة التحكم للوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) محليا من خلال اتصال تسلسلي. يمكن إستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) لتكوين الشبكة واستكشاف أخطائها وإصلاحها، وخاصة عندما لا تكون الشبكة متوفرة.

تم إجراء تغيير لإزالة منفذ وحدة التحكم USB الصغيرة على محولات Catalyst 1000 و Cisco Business 350 و Cisco Business 250 Series Switches. لا يتأثر منفذ وحدة التحكم RJ45. لا يزال بإمكانك الوصول إلى منفذ وحدة التحكم على المحول من خلال كبل وحدة تحكم RJ45.

جدول المحتويات

- إزالة منفذ USB صغير

- المنتجات القابلة للتطبيق

- إستخدام منفذ وحدة التحكم على الجهاز الأصلي

- إستخدام منفذ وحدة التحكم على الأجهزة المحدثة

- طرق أخرى لإدارة المحول مع الاتصال بالشبكة

- الدعم

إزالة منفذ USB صغير

وتوضح الصور التالية التغيير.

في التصميم الأصلي، يمكن الوصول إلى وحدة التحكم من خلال منفذ RJ45 أو منفذ USB صغير. لاحظ المنافذ الواقعة فوق الخط الأزرق، دائرية باللون الأحمر. منفذ USB على اليسار.

بعد التغيير، يبقى منفذ وحدة التحكم RJ-45 فقط.

المنتجات القابلة للتطبيق

ينطبق هذا التغيير على طرازات المحولات التالية على إصدار الجهاز الجديد بدءا من رقم معرف الإصدار (VID) أدناه.

يبقى معرف المنتج (PID) هو نفسه لإصدار الجهاز الجديد. لن تتمكن من تحديد ما إذا كان لديك إصدار جهاز أصلي أو إصدار جهاز جديد عند طلب المحول.

السلسلة

الطراز

بدء من VID

Catalyst 1000

C1000-8T-2G-L

الطراز V02

C1000-8T-E-2G-L

C1000-8P-2G-L

C1000-8P-E-2G-L

C1000-8FP-2G-L

C1000-8FP-E-2G-L

C1000-16T-2G-L

C1000-16T-E-2G-L

C1000-16P-2G-L

C1000-16P-E-2G-L

C1000-16FP-2G-L

الطراز C1000-24T-4G-L

C1000-24PP-4G-L

C1000-24P-4G-L

C1000-24FP-4G-L

C1000-48T-4G-L

C1000-48PP-4G-L

C1000-48P-4G-L

C1000-48FP-4G-L

الطراز C1000-24T-4X-L

C1000-24P-4X-L

C1000-24FP-4X-L

C1000-48T-4X-L

C1000-48P-4X-L

C1000-48FP-4X-L

C1000FE-24T-4G-L

C1000FE-24P-4G-L

C1000FE-48T-4G-L

C1000FE-48P-4G-L

C1000-16T-2G-IN

C1000-16P-2G-IN

C1000-16FP-2G-IN

طراز C1000-24T-4G-IN

C1000-24P-4G-IN

المحول C1000-24T-4X-IN

المبدلات المدارة سلسلة Cisco Business 350

CBS350-8T-E-2G

V03 ل -NA/-AR/-BR

V05 ل -EU/-UK/-AU/-CN/-JP/-in/-TW/-SP

CBS350-8P-2G

CBS350-8P-E-2G

المحول CBS350-8FP-2G

CBS350-8FP-E-2G

CBS350-16T-2G

CBS350-16T-E-2G

CBS350-16P-2G

CBS350-16P-E-2G

المحول CBS350-16FP-2G

CBS350-24T-4G

CBS350-24P-4G

الطراز CBS350-24FP-4G

CBS350-48T-4G

CBS350-48P-4G

المحول CBS350-48FP-4G

CBS350-24T-4X

CBS350-24P-4X

المحول CBS350-24FP-4X

المحول CBS350-48T-4X

CBS350-48P-4X

المحول CBS350-48FP-4X

المبدلات الذكية سلسلة Cisco Business 250

CBS250-8T-E-2G

V03 ل -NA/-AR/-BR

V05 ل -EU/-UK/-AU/-CN/-JP/-in/-TW/-SP

CBS250-8PP-E-2G

CBS250-8P-E-2G

المحول CBS250-8FP-E-2G

CBS250-16T-2G

CBS250-16P-2G

الطراز CBS250-24T-4G

الطراز CBS250-24PP-4G

CBS250-24P-4G

المحول CBS250-24FP-4G

المحول CBS250-48T-4G

المحول CBS250-48PP-4G

CBS250-48P-4G

الطراز CBS250-24T-4X

CBS250-24P-4X

المحول CBS250-24FP-4X

المحول CBS250-48T-4X

CBS250-48P-4X

إستخدام منفذ وحدة التحكم على الجهاز الأصلي

إذا كان المحول يتضمن منفذ وحدة تحكم USB صغير، فسوف يستمر دعمه. يمكنك إختيار إستخدام منفذ وحدة التحكم USB الصغير أو منفذ وحدة التحكم RJ45 للوصول إلى وحدة تحكم المحول. سيتم تنشيط منفذ واحد فقط في المرة الواحدة. أستخدم الكبل المناسب للمنفذ الذي تختار الوصول إلى وحدة التحكم عليه.

إستخدام منفذ وحدة التحكم على الأجهزة المحدثة

بدون منفذ وحدة تحكم USB صغير، يمكن الوصول إلى وحدة تحكم المحول من خلال منفذ وحدة التحكم RJ45. ستحتاج إلى كبل وحدة تحكم لتوصيل منفذ وحدة التحكم بالكمبيوتر. وعادة ما يحتوي كابل وحدة التحكم على مقبس DB-9 من جهة وموصل RJ-45 من جهة أخرى. قد تحتاج إلى منفذ تسلسلي إلى مهايئ USB إذا لم يكن لديك منفذ تسلسلي على الكمبيوتر.

طرق أخرى لإدارة المحول مع الاتصال بالشبكة

إذا تم تمكينها، يمكن الوصول إلى واجهة سطر الأوامر باستخدام SSH أو Telnet.

يمكن الوصول إلى واجهة مستخدم الويب الخاصة بالمحول باستخدام مستعرض عبر HTTP أو HTTPS.

الدعم

إن يتلقى أنت أي سؤال حول هذا تغيير أو يتلقى إصدار يستعمل الوحدة طرفية للتحكم ميناء، اتصل ب cisco دعم.

- Catalyst 1000

- CBS350/CBS250