الهدف

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين طرق عرض بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) على محول سلسلة Cisco Business 220.

المقدمة

SNMP هو بروتوكول معيار الإنترنت يستخدم لإدارة الأجهزة على شبكات IP. يتم إستخدام رسائل SNMP لفحص المعلومات المتعلقة بالكائنات التي تتم إدارتها والإبلاغ عنها. يستخدم SNMP قواعد معلومات الإدارة (MIB) لتخزين الكائنات المتاحة في مساحة اسم هرمية أو مهيكلة على شجرة تحتوي على معرفات الكائنات (OIDs). يعرف OID المعلومات الموجودة في هيكل قاعدة معلومات الإدارة التي يمكن قراءتها أو تعيينها عبر SNMP.

طرق عرض SNMP هي مجموعة فرعية من كائنات قاعدة معلومات الإدارة (MIB) التي يمكن تعيينها إلى مجموعة وصول SNMP للتحكم في امتيازات الكتابة والقراءة والإشعار الخاصة بمستخدمي SNMP حول معلومات كائن قاعدة معلومات الإدارة (MIB). طريقة العرض هي تسمية معرفة من قبل المستخدم لمجموعة من أشجار MIB الفرعية. يتم تعريف كل معرف شجرة فرعية بواسطة معرف فئة المورد (OID) الخاص بجذر الأشجار الفرعية ذات الصلة. يمكن إستخدام أسماء معروفة لتحديد جذر الشجرة الفرعية المطلوبة أو يمكن إدخال معرف فريد (OID).

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- السلسلة CBS220 (ورقة البيانات) | 2.0.1.5 (تنزيل الأحدث)

تكوين طرق عرض SNMP على المحول لديك

إضافة طريقة عرض SNMP

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب (UI) الخاصة بالمحول لديك.

الخطوة 2

أختر SNMP > طرق العرض.

يعرض جدول العرض المعلومات التالية:

- اسم العرض - اسم طريقة العرض.

- الشجرة الفرعية لمعرف الكائن - الشجرة الفرعية التي سيتم تضمينها أو إستبعادها في طريقة عرض SNMP.

- عرض الشجرة الفرعية لمعرف الكائن - يعرض ما إذا كانت الشجرة الفرعية المحددة مضمنة أو مستبعدة في طريقة عرض SNMP المحددة.

الخطوة 3

انقر فوق الزر إضافة لتعريف طرق عرض جديدة.

الخطوة 4

أدخل اسم طريقة عرض SNMP الجديدة في حقل اسم العرض. حد الأحرف لهذا الحقل هو 32.

الخطوة 5

في منطقة الشجرة الفرعية لمعرف الكائن، انقر فوق أحد أزرار الاختيار التالية التي تحدد طريقة لتحديد عقدة في شجرة قاعدة معلومات الإدارة المضمنة أو المستبعدة في طريقة عرض SNMP الجديدة.

الخيارات هي:

- تحديد من القائمة - يسمح لك باختيار العقدة في شجرة قاعدة معلومات الإدارة من القائمة المتاحة.

- معرف من قبل المستخدم - يسمح للمستخدم بإدخال معرف الكائن غير المتوفر في قائمة تحديد من. إذا تم إختيار هذا الخيار، فأدخل معرف فئة المورد (OID) في الحقل المعرف من قبل المستخدم ثم انتقل إلى الخطوة 9.

في هذا المثال، يتم إختيار تحديد من القائمة.

الخطوة 6

(إختياري) قم بالتمرير لأسفل القائمة واختر شجرة فرعية OID من القائمة.

الخطوة 7

(إختياري) أستخدم السهم لأعلى للانتقال إلى مستوى أصل العقدة المختارة وأشقائها وانقر فوق السهم لأسفل لتنزل إلى مستوى العناصر التابعة للعقدة المختارة.

الخطوة 8

(إختياري) أختر تابع من القائمة. إذا تم إختيار زر Up في الخطوة 7، أختر الأصل بدلا من ذلك.

الخطوة 9

حدد أو قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار تضمين في طريقة العرض. إذا تم التحقق من هذا، يتم تضمين قواعد معلومات الإدارة (MIB) المختارة في طريقة العرض، وإلا يتم إستبعادها.

الخطوة 10

انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق".

الخطوة 11

(إختياري) انقر فوق حفظ" لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

لقد قمت الآن بإضافة طريقة عرض SNMP جديدة بنجاح في "جدول عرض" المحول لديك.

حذف طريقة عرض SNMP

الخطوة 1

في جدول العرض، حدد خانة الاختيار لطريقة العرض التي تريد حذفها.

الخطوة 2

انقر فوق حذف.

الخطوة 3

(إختياري) انقر فوق حفظ" لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

لقد قمت الآن بحذف طريقة عرض SNMP بنجاح من جدول العرض الخاص بمحول سلسلة Cisco Business 220.

القرار

هذا كل شيء! لقد تعلمت الآن الخطوات اللازمة لإضافة طرق عرض SNMP أو حذفها على محول سلسلة CBS220.