الهدف

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين محلل منفذ المحول عن بعد (RSPAN) على محولات CBS220 Series.

المقدمة

مفتاح أيسر محلل (فسحة بين دعامتين)، أو أحيانا يدعو ميناء يعكس أو أيسر monitore، يختار شبكة حركة مرور لتحليل بشبكة محلل. يمكن أن يكون محلل الشبكة هو جهاز Cisco SwitchProbe أو مجس مراقبة عن بُعد (RMON) آخر.

يخلق المفتاح نسخة من الحركة مرور نشاط على يعين ميناء أو VLAN ويرسل هذا نسخة إلى الميناء أن يكون ربطت إلى محلل شبكة/أداة. يمكنك تطبيق هذه الميزة لمراقبة نشاط حركة المرور على منفذ معين والتحقق من الدخلاء الذين يرغبون في إقتحام الشبكة، والتي توفر الأمان لشبكتك ومواردها. يقوم محلل الشبكة المتصل بمنفذ المراقبة بمعالجة حزم البيانات للتشخيص والتصحيح ومراقبة الأداء.

محلل منفذ المحول البعيد (RSPAN) هو امتداد من فسحة بين دعامتين. RSPAN يمدد فسحة بين دعامتين ب يمكن monitore من يتعدد مفتاح عبر شبكتك والسماح ال محلل ميناء أن يكون عينت على مفتاح بعيد. وهذا يعني أنه يمكنك تمركز أجهزة التقاط الشبكة لديك.

RSPAN يعمل ب يعكس الحركة مرور من المصدر ميناء من RSPAN جلسة على VLAN أن يكون كرست ل ال RSPAN جلسة. ثم يتم توصيل شبكة VLAN هذه إلى محولات أخرى، مما يسمح بنقل حركة مرور جلسة RSPAN عبر محولات متعددة. على المفتاح أن يحتوي الغاية ميناء للجلسة، حركة مرور من ال RSPAN جلسة VLAN ببساطة عكست خارج الغاية ميناء.

RSPAN حركة مرور تدفق

- حملت الحركة مرور ل كل RSPAN جلسة عبر user-specified RSPAN VLAN أن يكون كرست ل أن RSPAN جلسة في كل يساهم مفتاح.

- نسخت الحركة مرور من المصدر قارن على البداية أداة إلى ال RSPAN VLAN من خلال عاكس ميناء. هذا ميناء طبيعي أن يكون ثبتت. هو استعملت حصريا أن يبني RSPAN جلسة.

- هذا عاكس ميناء الآلية أن ينسخ ربط إلى RSPAN VLAN. هو يرسل فقط الحركة مرور من ال RSPAN مصدر جلسة مع أي هو يكون منتسب. يفقد أي جهاز متصل بمنفذ تم تعيينه كمنفذ عاكس الاتصال حتى يتم تعطيل جلسة مصدر RSPAN.

- RSPAN حركة مرور بعد ذلك أرسلت عبر شنطة ميناء على الأداة متوسط إلى الغاية جلسة على المفتاح نهائي.

- الغاية يراقب مفتاح ال RSPAN VLAN وينسخه إلى غاية ميناء.

RSPAN أيسر عضوية قاعدة

- على كل مفتاح - عضوية في RSPAN VLAN يستطيع كنت حددت فقط.

- مفتاح البدء

- فسحة بين دعامتين مصدر قارن يستطيع لا يكون عضو من RSPAN VLAN.

- عاكس ميناء يستطيع لا يكون عضو من هذا VLAN.

- يوصى بعدم إحتواء شبكة VLAN البعيدة على أي عضويات.

- مفتاح متوسط

- من المستحسن أن يزيل RSPAN عضوية من كل ميناء لا يستعمل ل يمر يعكس حركة مرور.

- عادة، RSPAN بعيد VLAN يحتوي إثنان ميناء.

- مفتاح نهائي

- ل يعكس حركة مرور، مصدر ميناء ينبغي كنت عضو من RSPAN VLAN.

- هو يوصي أن يزيل RSPAN عضوية من كل آخر ميناء، بما في ذلك الغاية قارن.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- السلسلة CBS220 (ورقة البيانات) | 2.0.0.17 (تنزيل الأحدث)

جدول المحتويات

- شكلت RSPAN VLAN على المفتاح

- تكوين مصادر جلسة العمل على محول بدء

- تكوين وجهات الجلسة على محول بدء

- تكوين مصادر الجلسة على محول نهائي

- تكوين وجهات الجلسة على محول نهائي

شكلت RSPAN على الشبكة

شكلت RSPAN VLAN على المفتاح

ال RSPAN VLAN يحمل فسحة بين دعامتين حركة مرور بين RSPAN مصدر وغاية جلسة. له هذه الخصائص الخاصة:

- فضت كل حركة مرور في ال RSPAN VLAN دائما.

- ما من وسائط منفذ تحكم (MAC) عنوان يعلم يقع على ال RSPAN VLAN.

- RSPAN VLAN يتدفق حركة مرور فقط على شنطة ميناء.

- STP يستطيع ركضت على RSPAN VLAN شنطة غير أن لا على فسحة بين دعامتين غاية ميناء.

- RSPAN VLANs ينبغي كنت شكلت على على حد سواء بداية ونهائي مفتاح في VLAN تشكيل أسلوب ب يستعمل ال remote-span VLAN تشكيل أمر، أو اتبع التعليمات أدناه:

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب (UI) الخاصة بمحول البدء.

الخطوة 2

أخترت VLAN إدارة>VLAN عملية إعداد.

الخطوة 3

انقر فوق إضافة (Add).

الخطوة 4

دخلت ال RSPAN VLAN رقم في ال VLAN مجال، VLAN إسم، وطقطقة يطبق.

لمعرفة المزيد حول تكوين شبكة VLAN، راجع المقالة حول تكوين شبكة VLAN على محولات Cisco Business 220 Series Switches.

الخطوة 5

(إختياري) انقر فوق حفظ" لتحديث ملف التكوين الجاري تشغيله.

الخطوة 6

أخترت الحالة والإحصائيات>فسحة بين دعامتين & RSPAN>RSPAN VLAN.

الخطوة 7

أخترت VLAN id من ال RSPAN VLAN منسدل قائمة. هذا VLAN ينبغي كنت استعملت حصريا ل RSPAN.

في هذا المثال، يتم إختيار شبكة VLAN رقم 200.

الخطوة 8

طقطقة يطبق.

الخطوة 9

(إختياري) انقر فوق حفظ" لتحديث ملف التكوين الجاري تشغيله.

الخطوة 10

في المفتاح نهائي، كرر خطوة 1 إلى 9 أن يشكل RSPAN VLAN.

أنت الآن شكلت ال VLAN أن يكون كرست إلى ال RSPAN جلسة على كلا بداية ونهائي مفتاح.

تكوين مصادر جلسة العمل على محول بدء

في وحيد محلي فسحة بين دعامتين أو RSPAN جلسة مصدر، أنت يستطيع راقبت الميناء حركة مرور، مثل يستلم (Rx)، يبث (Tx)، أو ثنائي إتجاه (كلا). يدعم المحول أي عدد من منافذ المصدر (حتى الحد الأقصى لعدد المنافذ المتاحة على المحول) وأي عدد من شبكات VLAN للمصدر. لتكوين منافذ المصدر التي سيتم نسخها نسخا متماثلا، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1

أخترت الحالة والإحصائيات>فسحة بين دعامتين & RSPAN>جلسة مصدر.

الخطوة 2

انقر فوق إضافة (Add).

الخطوة 3

أختر رقم جلسة العمل من القائمة المنسدلة لمعرف جلسة العمل. يجب أن يكون معرف جلسة العمل متناسقا لكل RSPAN جلسة.

في هذا مثال، أخترت جلسة 1.

الخطوة 4

انقر فوق زر الاختيار لواجهة المصدر المطلوبة من القائمة المنسدلة.

المصدر قارن يستطيع لا يكون ال نفسه بما أن الغاية ميناء.

الخيارات هي:

- ميناء - أنت يستطيع أخترت الميناء ب رغب أن يثبت كالمصدر ميناء من الميناء المنسدل قائمة.

- VLAN - يمكنك إختيار شبكة VLAN المطلوبة للمراقبة من القائمة المنسدلة شبكة VLAN. تساعد شبكة VLAN مجموعة من الأجهزة المضيفة على الاتصال كما لو كانت على الشبكة المادية نفسها، بغض النظر عن موقعها. إذا تم إختيار هذا الخيار، فلا يمكن تحريره.

- VLAN بعيد - سيعرض هذا ال RSPAN يعين VLAN. إذا تم إختيار هذا الخيار، فلا يمكن تحريره.

في هذا المثال، يتم إختيار المنفذ GE2.

الخطوة 5

(إختياري) إذا تم تحديد منفذ في الخطوة 4، انقر فوق الزر نوع الشاشة المطلوب لنوع حركة المرور التي تريد مراقبتها.

الخيارات هي:

- Rx و Tx - يسمح هذا خيار يعكس أيسر للحزم الواردة والصادرة. يتم إختيار هذا الخيار بشكل افتراضي.

- Rx - يسمح هذا خيار يعكس أيسر من ربط قادم.

- Tx - يسمح هذا خيار يعكس ميناء من خارج ربط.

في هذا المثال، يتم إختيار Rx و Tx.

الخطوة 6

طقطقة يطبق.

الخطوة 7

(إختياري) انقر فوق حفظ" لتحديث ملف التكوين الجاري تشغيله.

لقد انتهيت الآن من تكوين مصدر جلسة العمل على محول "البدء".

تكوين وجهات الجلسة على محول بدء

تتكون جلسة المراقبة من منفذ مصدر واحد أو أكثر ومنفذ وجهة واحد. غاية ميناء ينبغي كنت شكلت على البداية وأجهزة نهائي. على البداية أداة، هذا هو العاكس ميناء. على الجهاز النهائي، هو منفذ المحلل. لإضافة منفذ وجهة، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1

أخترت الحالة والإحصائيات>فسحة بين دعامتين & RSPAN>جلسة غاية.

الخطوة 2

انقر فوق إضافة (Add).

الخطوة 3

أختر رقم جلسة العمل من القائمة المنسدلة لمعرف جلسة العمل. يجب أن يكون هو نفسه المعرف المختار من مصدر جلسة العمل الذي تم تكوينه.

في هذا مثال، أخترت جلسة 1.

الخطوة 4

طقطقت ال بعيد VLAN لاسلكي زر من الغاية نوع مجال.

الغاية قارن يستطيع لا يكون ال نفسه بما أن المصدر ميناء. إن أخترت VLAN بعيد يكون، الشبكة حركة مرور تلقائيا مكنت.

الخطوة 5

في العاكس ميناء مجال، أخترت الخيار ب رغب من القائمة المنسدلة.

الخطوة 6

طقطقة يطبق.

الخطوة 7

(إختياري) انقر فوق حفظ" لتحديث ملف التكوين الجاري تشغيله.

لقد انتهيت الآن من تكوين وجهات جلسة العمل على محول "البدء".

تكوين مصادر الجلسة على محول نهائي

الخطوة 1

أخترت الحالة والإحصائيات>فسحة بين دعامتين & RSPAN>جلسة مصدر.

الخطوة 2

انقر فوق إضافة (Add).

الخطوة 3

(إختياري) أختر رقم الجلسة من القائمة المنسدلة معرف جلسة العمل. يجب أن يكون معرف جلسة العمل متناسقا لكل جلسة عمل.

في هذا مثال، أخترت جلسة 1.

الخطوة 4

طقطقت ال بعيد VLAN لاسلكي زر في المصدر قارن مجال.

سيتم تكوين نوع جهاز العرض لشبكة VLAN البعيدة تلقائيا.

الخطوة 5

انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق".

الخطوة 6

(إختياري) انقر فوق حفظ" لتحديث ملف التكوين الجاري تشغيله.

لقد انتهيت الآن من تكوين مصادر الجلسة على المحول النهائي الخاص بك.

تكوين وجهات الجلسة على محول نهائي

الخطوة 1

أخترت الحالة والإحصائيات>فسحة بين دعامتين & RSPAN>جلسة غاية.

الخطوة 2

انقر فوق إضافة (Add).

الخطوة 3

أختر رقم جلسة العمل من القائمة المنسدلة لمعرف جلسة العمل. يجب أن يكون هو نفسه المعرف المختار من مصدر جلسة العمل الذي تم تكوينه.

في هذا مثال، أخترت جلسة 1.

الخطوة 4

طقطقت محلي لاسلكي زر في الغاية نوع مجال.

الخطوة 5

في حقل المنفذ، أختر الخيار المرغوب من القائمة المنسدلة.

في هذا المثال، يتم إختيار المنفذ ge3.

الخطوة 6

(إختياري) في حقل حركة مرور الشبكة، حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين حركة مرور الشبكة.

الخطوة 7

انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق".

الخطوة 8

(إختياري) انقر فوق حفظ" لتحديث ملف التكوين الجاري تشغيله.

أنت الآن شكلت الجلسة غاية على مفتاحك نهائي.

القرار

لقد فعلتها! أنت بنجاح شكلت ال RSPAN جلسة على ك CBS220 مفتاح.