الهدف

يشرح هذا المقال كيفية تمكين بروتوكول التسجيل لشبكة VLAN (GVRP) على محولات Cisco Business 220 Series وتكوينه.

المقدمة

يسمح GVRP للأجهزة بتبادل معلومات تكوين شبكة VLAN بشكل ديناميكي لتسهيل تكوين شبكات VLAN. يستند GVRP إلى بروتوكول تسجيل السمات العامة (GARP). عندما يستلم المفتاح معلومات VLAN من خلال GVRP و GVRP تسجيل، ال يستلم قارن أن VLAN. إن يحاول قارن أن يتلاقى VLAN أن لا يتواجد وأن حركي VLAN مكنت إنشاء، المفتاح تلقائيا يخلق ال VLAN.

يجب تنشيط GVRP بشكل عام وعلى كل منفذ. عندما يتم تنشيطه، فإنه يرسل ويستلم وحدات بيانات حزم GARP (GPDUs). لا يتم نشر شبكات VLAN التي تم تعريفها ولكنها غير نشطة. لنشر شبكة VLAN، يجب أن يكون up على منفذ واحد على الأقل. بشكل افتراضي، يتم تعطيل GVRP بشكل عام وعلى المنافذ.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- السلسلة CBS220 (ورقة البيانات) | 2.0.0.17

إعدادات GVRP

الخطوة 1

سجل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب (UI) الخاصة بمحول CBS220.

الخطوة 2

أخترت VLAN إدارة>GVRP عملية إعداد.

الخطوة 3

حدد خانة الاختيار GVRP Global Status لتمكين GVRP بشكل عام على المحول.

الخطوة 4

انقر تطبيق لتعيين حالة GVRP العامة.

الخطوة 5

أخترت إما ميناء أو LAG من المرشح: قارن نوع يساوي إلى قائمة منسدلة. انقر فوق انتقال لعرض الإعدادات الخاصة بنوع الواجهة المحدد.

الخطوة 6

انقر زر الخيار لتحديد الواجهة التي تريد تكوين GVRP عليها وانقر تحرير.

الخطوة 7

قم بتكوين الحقول التالية:

- الواجهة - حدد الواجهة (المنفذ أو مجموعة تجميع الارتباطات (LAG)) التي سيتم تحريرها. يجب تكوين المنافذ في وضع "عام" أو "خط الاتصال" لدعم GVRP.

- حالة GVRP - حدد لتمكين GVRP على هذه الواجهة.

- إنشاء شبكة VLAN الديناميكية - حدد خانة الاختيار enable في حقل إنشاء شبكة VLAN الديناميكية للحصول على شبكة VLAN التي تم إنشاؤها ديناميكيا إذا لم تكن موجودة عند تلقي معلومات GVRP لشبكة VLAN تلك على الواجهة المحددة. إذا تم تعطيل إنشاء شبكة VLAN الديناميكية، سيقوم المحول بالتعرف فقط على شبكات VLAN التي تم إنشاؤها يدويا.

- تسجيل GVRP - حدد خانة الاختيار enable في حقل تسجيل GVRP لجعل الواجهة المحددة تنضم إلى شبكة VLAN عند تلقي معلومات GVRP لشبكة VLAN تلك على الواجهة المحددة. إذا تم تعطيل تسجيل GVRP، فإن الواجهة ترتبط فقط بشبكة VLAN التي تم تكوينها يدويا ليتم تشغيلها.

الخطوة 8

انقر فوق تطبيق لحفظ إعدادات GVRP المحدثة للواجهة المحددة.

القرار

لقد فعلتها! لقد قمت بتكوين GVRP بنجاح على محول CBS220 لديك.

للحصول على مزيد من التكوينات، ارجع إلى دليل إدارة المحولات Cisco Business 220 Series Switches.