الهدف

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP) على المحول CBS220 باستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI).

المقدمة

بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP) هو بروتوكول يستخدم من قبل أجهزة Cisco لمشاركة معلومات الجهاز مع أجهزة Cisco الأخرى المتصلة. وهذا يشمل نوع الجهاز وإصدار البرنامج الثابت وعنوان IP والرقم التسلسلي ومعلومات التعريف الأخرى. يتم تمكين CDP بشكل افتراضي.

يمكن ضبط إعدادات CDP بشكل عام أو على أساس منفذ فردي. لنبدأ!

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- السلسلة CBS220 (ورقة البيانات) | 2.0.0.17

خصائص CDP

الخطوة 1

سجل الدخول إلى المحول CBS220 switch.

الخطوة 2

أختر إدارة > اكتشاف CDP > خصائص.

الخطوة 3

في حقل حالة CDP، حدد خانة الاختيار تمكين لتنشيط CDP على المحول.

هو مكنت افتراضيا.

الخطوة 4

إذا لم يتم تمكين بروتوكول CDP، فحدد زر انتقاء يتوافق مع الإجراء الذي تريد أن يتخذه المحول عندما يستلم حزمة CDP. الخيارات هي:

- الربط - يعيد الربط بناء على ال VLAN.

- التصفية - يحذف الحزمة.

- يفيض - يرسل جميع حزم CDP إلى جميع المنافذ، باستثناء المنفذ الذي نشأ منه.

الخطوة 5

في حقل الإعلان عن CDP Voice VLAN، حدد خانة الاختيار enable لجعل المحول يعلن عن شبكة VLAN الصوتية عبر CDP على جميع المنافذ التي تم تمكين CDP عليها وتكون أعضاء في شبكة VLAN الصوتية.

الخطوة 6

في حقل التحقق من صحة TLVs الإلزامية من CDP، حدد خانة الاختيار تمكين لتجاهل حزم CDP الواردة التي لا تحتوي على TLV الإلزامي (type-length-value).

الخطوة 7

في حقل إصدار CDP، حدد زر إختيار لاختيار أي إصدار من CDP يتم إستخدامه (الإصدار 1 أو الإصدار 2).

الخطوة 8

في حقل وقت تعليق CDP، حدد زر انتقاء لتحديد مقدار الوقت الذي يتم فيه إحتجاز حزم CDP قبل أن يتم التخلص منها. حدد إستخدام الافتراضي لاستخدام المقدار الافتراضي من الوقت (180 ثانية) أو معرف من قبل المستخدم لتحديد مقدار مخصص من الوقت يتراوح بين 10 و 255 ثانية.

الخطوة 9

في حقل معدل إرسال CDP، حدد زر انتقاء لتحديد معدل إرسال حزم CDP في ثوان. حدد إستخدام الافتراضي لاستخدام المقدار الافتراضي للوقت (60 ثانية) أو معرف من قبل المستخدم لتحديد مقدار مخصص من الوقت بين 5 - 254 ثانية.

الخطوة 10

في حقل تنسيق معرف الجهاز، حدد زر انتقاء لتحديد تنسيق معرف الجهاز.

الخطوة 11

في حقل واجهة المصدر، حدد زر لاسلكي لتحديد عنوان IP الذي سيتم إستخدامه في حقل TLV من حزم CDP الصادرة. حدد إستخدام الافتراضي لاستخدام عنوان IP الخاص بالواجهة الصادرة، أو معرف من قبل المستخدم لاختيار واجهة (سيتم إستخدام عنوان IP الخاص بالواجهة المحددة) من القائمة المنسدلة في حقل الواجهة.

الخطوة 12

في حقل Syslog Voice VLAN Mismatch، حدد خانة الاختيار enable لإرسال رسالة syslog عندما يتم اكتشاف عدم تطابق في شبكة VLAN الصوتية. VLAN حالة عدم توافق عندما لا تتطابق معلومات شبكة VLAN في إطار قادم مع القدرات المعلن عنها للجهاز المحلي.

الخطوة 13

في ال syslog أهلي طبيعي VLAN حالة عدم توافق مجال، فحصت ال enable تدقيق صندوق أن يرسل syslog رسالة عندما VLAN أهلي طبيعي حالة عدم توافق كشفت.

الخطوة 14

في حقل عدم تطابق الإرسال ثنائي الإتجاه من Syslog، حدد خانة الاختيار enable لإرسال رسالة syslog عند اكتشاف عدم تطابق إرسال ثنائي الإتجاه.

الخطوة 15

طقطقة يطبق. يتم تحديد خصائص CDP.

إعدادات منفذ CDP

تتيح لك صفحة إعدادات المنفذ تمكين/تعطيل CDP لكل منفذ. من خلال تعيين هذه الخصائص، من الممكن تحديد أنواع المعلومات التي سيتم توفيرها للأجهزة التي تدعم البروتوكول.

الخطوة 1

طقطقة إدارة>إكتشاف cdp>ميناء عملية إعداد.

الخطوة 2

حدد منفذا وانقر فوق تحرير.

الخطوة 3

يعرض حقل الواجهة المنفذ المحدد في جدول إعدادات واجهة CDP. يمكنك إستخدام القوائم المنسدلة للمنفذ ومجموعة تجميع الارتباطات (LAG) لتحديد منفذ آخر ومجموعة تجميع إرتباطات (LAG) لتكوينها، على التوالي.

الخطوة 4

في حقل حالة CDP، حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين CDP على المنفذ المحدد.

الخطوة 5

في حقل Syslog Voice VLAN Mismatch، حدد خانة الاختيار enable لإرسال رسالة syslog عندما يتم اكتشاف عدم تطابق في شبكة VLAN الصوتية على المنفذ المحدد. VLAN حالة عدم توافق عندما لا تتطابق معلومات شبكة VLAN في إطار قادم مع القدرات المعلن عنها للجهاز المحلي.

الخطوة 6

في ال syslog أهلي طبيعي VLAN حالة عدم توافق مجال، فحصت ال enable خانة إختيار أن يرسل syslog رسالة عندما كشفت أهلي طبيعي VLAN عدم توافق على الميناء يعين.

الخطوة 7

في حقل عدم تطابق الإرسال ثنائي الإتجاه من Syslog، حدد خانة الاختيار enable لإرسال رسالة syslog عند اكتشاف عدم تطابق إرسال ثنائي الإتجاه على المنفذ المحدد.

الخطوة 8

طقطقة يطبق. سيتم تطبيق التغييرات على المنفذ المحدد.

الخطوة 9

لنسخ إعدادات منفذ ما بسرعة إلى منفذ أو منافذ أخرى، حدد زر الخيار الخاص به وانقر على أيقونة نسخ إعدادات. يظهر نافذة إعدادات النسخ.

الخطوة 10

في حقل النص، أدخل المنفذ أو المنافذ (مفصولة بفاصلات) التي تريد نسخ إعدادات المنفذ المحددة إليها. أنت يستطيع أيضا دخلت مدى الميناء. طقطقة يطبق.

القرار

هذا كل شيء! لقد قمت بتكوين إعدادات CDP بنجاح إما بشكل عام أو على منافذ فردية على محول CBS220 لديك.

للحصول على مزيد من التكوينات، ارجع إلى دليل إدارة المحولات Cisco Business 220 Series Switches.