الهدف

الهدف من هذا وثيقة أن يبدي أنت كيف أن يشكل التوصيل والتشغيل (PNp) على cisco عمل (CBS) 220 sery مفتاح.

المقدمة

التوصيل والتشغيل للشبكة (PnP) هي خدمة تعمل مع الأجهزة التي تدعم PnP للشبكة. تسمح شبكة PnP بإدارة ملفات تكوين البرامج الثابتة والأجهزة مركزيا. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح هذا الطراز نشر أجهزة الشبكة الجديدة دون لمس.

تضيف المحولات CBS220 Series دعم ل PnP. تبسط هذه الميزة نشر هذه المحولات وإدارتها في شبكتك. لمعرفة المزيد، داوموا على القراءة!

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- السلسلة CBS220 (ورقة البيانات) | 2.0.0.17

تكوين إعدادات PNp

الخطوة 1

سجل الدخول إلى المحول CBS220 switch.

الخطوة 2

أختر إدارة > PnP > إعدادات PnP.

الخطوة 3

في قسم إعدادات PnP، حدد خانة الاختيار لتمكين حالة PnP. مكنت هذا افتراضيا.

الخطوة 4

في حقل مهلة الاكتشاف، أدخل الوقت بالثواني. هذا هو الوقت للانتظار قبل أن يحاول المحول اكتشاف خادم PnP مرة أخرى بعد محاولة فاشلة. القيمة الافتراضية هي 60 ثانية.

الخطوة 5

حدد خيارا لنقل PnP. وهذا يتضمن تحديد موقع معلومات التكوين، وبروتوكول النقل المطلوب إستخدامه، وعنوان خادم PnP، ومنفذ TCP الذي سيتم إستخدامه. الخيارات هي:

- تلقائي - إذا تم تحديد هذا الخيار، يتم بعد ذلك أخذ إعدادات PnP من خيار DHCP رقم 43. إذا لم يتم تلقي الإعدادات من خيار DHCP رقم 43، يتم إستخدام القيم الافتراضية التالية:

1. بروتوكول النقل الافتراضي http.

2. اسم DNS "pnpserver" لخادم PnP والمنفذ المرتبط ب HTTP. إذا لم يتم حل اسم "pnpserver" بواسطة DNS، فسيتم إستخدام خدمة Cisco PnP، باستخدام اسم DNS "deviceHelper.cisco.com". عند تحديد خيار الإعدادات الافتراضية، فإن كل الحقول في قسم نقل PnP يتم تخفيفها.

- ساكن إستاتيكي - قم بتعيين منفذ TCP وإعدادات الخادم للاستخدام لنقل PnP يدويا.

الخطوة 6

إذا أخترت ساكن إستاتيكي ل PnP Transport في خطوة 5، حدد بروتوكول النقل بتحديد خانة الاختيار بجوار HTTPS أو HTTP.

الخطوة 7

في حقل تعريف الخادم، حدد ما إذا كنت تريد تحديد خادم PNP حسب عنوان IP أو حسب الاسم.

الخطوة 8

إذا أخترت بواسطة عنوان IP في الخطوة 7، فأختر إصدار IP.

- الإصدار 6 - IPv6

- الإصدار 4 - IPv4

الخطوة 9

دخلت في الخادم عنوان/اسم مجال، العنوان أو domain name من ال PNP نادل.

الخطوة 10

دخلت الرقم أيسر في ال TCP ميناء مجال. يتم إدخال رقم المنفذ الافتراضي تلقائيا بواسطة النظام عند تحديد بروتوكول النقل: 443 ل HTTPS؛ 80 ل HTTP.

الخطوة 11

طقطقة يطبق. يتم نسخ المعلمات إلى ملف التكوين الجاري تشغيله.

جلسة PnP

تعرض شاشة جلسة PnP قيمة معلمات PnP السارية حاليا. يتم عرض مصدر المعلمة بين أقواس حيثما كان ذلك مناسبا.

لعرض معلومات حول معلمات PnP، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1

أختر إدارة > PnP > جلسة PnP.

الخطوة 2

يتم عرض الحقول التالية:

- الحالة الإدارية - ما إذا كان PnP ممكنا أم لا

- حالة التشغيل - إذا كانت PnP قيد التشغيل أم لا

- حالة وكيل PnP - تشير إلى ما إذا كانت هناك جلسة PnP نشطة أم لا. القيم المحتملة هي "انتظار الاكتشاف"؛ الاكتشاف؛ غير جاهز؛ معطل؛ جلسة عمل؛ انتظار جلسة العمل

- بروتوكول النقل - يعرض معلومات جلسة عمل وكيل PnP

- عنوان الخادم—عنوان IP لخادم PNp

- منفذ TCP - منفذ TCP لجلسة PnP

القرار

هذا كل شيء! لقد قمت بتكوين PnP بنجاح على محول CBS220 لديك.

للحصول على مزيد من التكوينات، ارجع إلى دليل إدارة المحولات Cisco Business 220 Series Switches.