الهدف

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية دعم الإصدار 2.3.0 من Cisco Business Dashboard (CBD) للمحولات من السلسلة Cisco Business 220 وإدارتها.

المقدمة

توفر لوحة معلومات الأعمال من Cisco أدوات تساعدك على مراقبة شبكة أعمال Cisco وإدارتها. تقوم لوحة معلومات الأعمال من Cisco باكتشاف شبكتك تلقائيا وتسمح لك بتكوين جميع أجهزة الأعمال المدعومة من Cisco ومراقبتها مثل المحولات والموجهات ونقاط الوصول اللاسلكية.

يضيف CBD 2.3.0 اكتشاف وإدارة المحولات CBS220 switches. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن ل CBD 2.3.0 أيضا دعم الإدارة المباشرة لمحولات CBS220 لأن هذه المحولات تفتقر إلى الأداء لدعم المسبار المضمن. تتيح الإدارة المباشرة إدارة جهاز واحد دون الحاجة إلى تحقيق على الشبكة المحلية.

المتطلبات الأساسية

- إذا كان المحول CBS220 على شبكة باستخدام تحقيق CBD محلي، فيجب أن يكون المسبار إصدارا 2.3.0 كذلك.

- وكيل CBD في CBS220 هو الإصدار 2.3.0. لذلك، يجب إستخدام ميزة الإدارة المباشرة فقط مع CBD الإصدار 2.3.0 أو أعلى.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- لوحة معلومات الأعمال من Cisco | 2.3.0

- السلسلة CBS220 (ورقة البيانات) | 2.0.0.17

جدول المحتويات

- تكوين الإدارة المباشرة ل CBS220 على CBD

- تكوين إعدادات CBD على CBS220

- التحقق

- ماذا بعد؟

تكوين الإدارة المباشرة ل CBS220 على CBD

الخطوة 1

سجل الدخول إلى واجهة مستخدم إدارة CBD (UI).

الخطوة 2

أختر إدارة > مستخدمون.

الخطوة 3

حدد مستخدم، أو يمكنك أولا إنشاء مستخدم جديد بالنقر فوق أيقونة زائد ثم تحديد المستخدم. انقر فوق تحرير.

الخطوة 4

سوف تصل إلى صفحة إدارة المستخدمين. قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل الصفحة للاطلاع على علامة التبويب مفتاح الوصول. انقر على الزر إنشاء مفتاح الوصول لإنشاء مفتاح وصول جديد.

الخطوة 5

أدخل الوصف وحدد الخيار الخاص بموعد انتهاء صلاحية مفتاح الوصول. طقطقة حفظ.

سيعرض الإطار المنبثق معرف مفتاح الوصول الجديد والسر المرتبط به. انسخ المعلومات وتخزينها. طقطقة تم.

في حالة فقدان معرف مفتاح الوصول، يتعذر العثور على سر المفتاح، وستحتاج إلى إنشاء مفتاح وصول جديد. بالنسبة للإدارة المباشرة ل CBS220، يتم إستخدام مفتاح الوصول والسر فقط للاتصال الأولي بلوحة المعلومات. بمجرد تأسيس الاتصال، ستتحول الإعدادات إلى إستخدام مفاتيح وصول محدودة يتم إنشاؤها تلقائيا وتحديثها دوريا.

الخطوة 6

لتكوين شبكة، انقر على الشبكة في جزء التنقل.

الخطوة 7

انقر على رمز علامة الجمع لإضافة شبكة.

الخطوة 8

أدخل تفاصيل الشبكة، بما في ذلك معلومات الموقع. قم بتدوين المؤسسة ومجموعة الأجهزة الافتراضية. وانقر فوق OK.

تكوين إعدادات CBD على CBS220

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب للمحول.

الخطوة 2

انتقل إلى إدارة > إعدادات CBD.

الخطوة 3

قم بتكوين ما يلي:

- حالة الاتصال - يعرض حالة اتصال لوحة معلومات الأعمال من Cisco.

- إصدار الوكيل - يعرض إصدار وكيل الاتصال الرئيسي للوحة معلومات الأعمال من Cisco.

- تم تمكين وكيل CallHome - تحقق لتمكين وكيل CallHome للاتصال بلوحة معلومات الأعمال من Cisco

- مستوى سجل وكيل CallHome - تحديد خطورة التسجيل لوكيل CallHome

- تم تمكين اتصال لوحة المعلومات - تحقق لتمكين الاتصال.

- تعريف الخادم - حدد عنوان لوحة معلومات الأعمال من Cisco. حدد واحدا مما يلي:

1. حسب عنوان IP - يتطلب هذا الخيار إدخال عنوان IP صالح إلى حقل عنوان/اسم IP.

2. بالاسم- يتطلب هذا الخيار منك إدخال اسم المضيف إلى حقل عنوان/اسم IP

- اسم لوحة المعلومات أو IP - أدخل اسم لوحة معلومات الأعمال Cisco Business Dashboard أو عنوانها.

- منفذ لوحة المعلومات - حدد أحد منافذ TCP التالية للاتصال بلوحة المعلومات.

1. أستخدم الافتراضي (443).

2. معرف من قبل المستخدم (النطاق: 1-65535). يتوفر هذا الخيار فقط في حالة إدخال عنوان صالح في حقل عنوان لوحة المعلومات.

- اسم المؤسسة - أدخل اسم المؤسسة الخاص بمسبار لوحة معلومات الأعمال من Cisco الذي يتم تشغيله على الجهاز.

- اسم الشبكة - أدخل اسم موقع Cisco Business Dashboard Probe.

- معرف مفتاح الوصول - حدد معرف المفتاح الذي سيتم إستخدامه للمصادقة الأولية بين Cisco Business Dashboard Probe الذي يتم تشغيله على الجهاز ولوحة معلومات Cisco Business

- سر مفتاح الوصول - حدد السر المراد إستخدامه للمصادقة. يمكن تشفيرها أو بتنسيق النص العادي. يتم تحديد تنسيق النص العادي كسلسلة أبجدية رقمية بدون مسافات بيضاء (حتى 160 حرفا). يجب تعيين معرف المفتاح والإعدادات السرية معا

الخطوة 4

طقطقة يطبق.

التحقق

للتحقق من تأسيس الاتصال، اعرض حالة الاتصال ضمن إعدادات CBD في المحول. سيظهر ك up.

إذا كان CBD لديه شهادة موقعة ذاتيا مثبتة، تحتاج إلى تثبيتها على المحول لتأسيس اتصال صحيح.

ماذا بعد؟

عرض خريطة المخطط لعرض نظرة عامة على الشبكة. في هذا المثال، تم تكوين المحول CBS220 للإدارة المباشرة. CBS220 متصل مباشرة بالموجه، نقطة وصول لاسلكية، ومفتاح آخر.

نظرا لعدم وجود مسبر مدمج، فلا يوجد "اكتشاف" لأجهزة الشبكة. يمكننا رؤية أجهزة الشبكة المتصلة مباشرة ب CBS220 نظرا لأن هذه الأجهزة ستكون في الجدولين المجاورين CDP و LLDP المحليين للمحول. بمعنى آخر، يعرف المحول CBS220 الأجهزة المتصلة به مباشرة ولكنه لا يكتشف الأجهزة الموجودة على بعد أكثر من خطوة واحدة.

ستعرض علامة التبويب نظرة عامة على المحول تفاصيل مثل النموذج، إصدار البرنامج الثابت، عنوان MAC، والرقم التسلسلي.

سيظهر التبويب الإجراءات وظائف الإدارة التي يدعمها المحول CBS220 switch.

إذا حاولت الاتصال بإصدار CBD أقل من 2.3.0، فقد ترى أخطاء في مخطط المخطط وفي تفاصيل علامة التبويب نظرة عامة. أيضا، لن تعمل الإجراءات المتاحة للجهاز.

القرار

لقد فعلتها! لقد قمت بتهيئة محول CBS220 لديك بنجاح لاستخدام الإدارة المباشرة مع CBD. الآن استمتع بالسهولة التي يمكنك من خلالها إدارة أجهزتك وشبكتك.