الهدف

يشرح هذا المقال الاختلافات الأساسية بين المحولات غير المدارة والذكية والمدارة من Cisco Business.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- المبدلات غير المدارة Cisco Business 110

- المبدلات الذكية Cisco Business 220

- المبدلات الذكية Cisco Business 250

- مبدلات Cisco Business 350 المدارة

المقدمة

توفر Cisco Business مستويات مختلفة من المحولات لتناسب إحتياجاتك. ولا حاجة لأي منها إلى ترخيص أو اشتراك.

توفر بعض الطرز في كل سلسلة منافذ التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)، والتي توفر الطاقة لأجهزة إضافية متصلة بالشبكة، مثل كاميرا الأمان أو نقطة الوصول.

ما هو الأفضل لشبكتك؟ إستمروا في القراءة لمعرفة ذلك!

المحولات غير المدارة

في معظم الأحيان، تتم إضافة المحولات غير المدارة إلى شبكة موجودة لتوسيع سعة الشبكة للأجهزة الإضافية التي تدعم شبكة إيثرنت. الإعداد واضح. فما عليك سوى توصيل المحول بالموجه لديك أو بمحول آخر، ثم توصيله بمنفذ ما، وبهذا فأنت جاهز للعمل. لا توجد حاجة للتكوين. توفر المحولات غير المدارة إمكانية الاتصال بالشبكة الأساسية بسعر منخفض.

أفضل مناسب للمكاتب المنزلية أو الشركات الصغيرة، يمكن أن يكون المحول Cisco Business 110 غير المدار هو المطلوب تماما لإنجاز المهمة.

مبدلات Cisco الذكية

توفر المحولات الذكية بعض إمكانات الإدارة وجودة الخدمة والأمان، حتى يمكنها أن تكون بديلا منخفض التكلفة للمحولات المدارة. ليست المحولات الذكية قابلة للتطوير بقدر ما هي محولات مدارة ويتم نشرها عادة عند حافة شبكة كبيرة، مثل البنية الأساسية للشبكات الأصغر، أو للشبكات منخفضة التعقيد.

محولات Smart Lite

تعد سلسلة Cisco Business 220 محولات ذكية منخفضة توفر اتصال الشبكة والإدارة البسيطة بتكلفة أعلى من محول غير مدار، ولكنها أقل من سلسلة Cisco Business 250. عندما تحتاج إلى شبكة من فئة المؤسسات وتكون التكلفة أولوية قصوى، توفر المحولات من السلسلة Cisco Business 220 حلا ممتازا.

المبدلات الذكية المتقدمة

توفر المحولات الذكية المتقدمة من السلسلة Cisco Business 250 إمكانات تتضمن التوجيه الثابت من الطبقة 3 والإدارة عن بعد، مع الاستمرار في تحديد سعر أقل من المحولات المدارة بالكامل. يمكنك إنشاء شبكات محلية افتراضية (VLANs) أساسية للضيف والصوت لتقسيم الشبكة. تساعد واجهة مستخدم ويب في الإدارة. تعد المحولات الذكية المتقدمة حلا يمكن الاعتماد عليه لمشاركة الموارد عبر الإنترنت وتوصيل أجهزة الكمبيوتر والهواتف ونقاط الوصول اللاسلكية.

محولات Cisco المدارة

تتسم المحولات المدارة بقدر أكبر من المشاركة للإعداد وتكلفة أعلى نسبيا، ولكن الميزات قد تستحق الجهد. توفر المحولات المدارة أعلى مستوى من التحكم في الشبكة لديك من خلال عمليات التهيئة المخصصة والإدارة عن بعد.

تأتي محولات Cisco المدارة بواجهة مستخدم ويب تساعد في الإعداد والصيانة والمراقبة. تدعم المحولات المدارة الميزات المتقدمة بما في ذلك العديد من الخيارات لإعداد شبكات VLAN وأمان المنفذ والمصادقة وتحديد أولوية حركة مرور البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم طرز المحولات المدارة من Cisco Business 350 series المزودة بوصلات 10 جيجابت التجميع الحقيقي لما يصل إلى 4 وحدات، مما يتيح لك تكوين جميع المحولات في مكدس كوحدة واحدة بعنوان IP واحد وإدارتها واستكشاف أخطائها وإصلاحها.

نظرة عامة

قارن المحولات جنبا إلى جنب.

القرار

هل تحتاج فقط إلى الاتصال بمحول أساسي أو عنصر تحكم إضافي للإدارة أو في مكان ما في الوسط؟ والآن إذ تعرفون الوقائع، فإن ما تختارون شراءه يعود اليكم!

هل ترغب في معرفة المزيد من التفاصيل حول الطرز؟ انقر فوق أي من الارتباطات أدناه للحصول على مزيد من المعلومات.

المبدلات غير المدارة Cisco Business 110 Series

- وثائق الدعم

- نظرة عامة على السلسلة

- قارن الطرز في هذه السلسلة

المبدلات الذكية سلسلة Cisco Business 220

- وثائق الدعم

- نظرة عامة على السلسلة

- قارن الطرز في هذه السلسلة

المبدلات الذكية سلسلة Cisco Business 250

- وثائق الدعم

- نظرة عامة على السلسلة

- قارن الطرز في هذه السلسلة

المبدلات المدارة سلسلة Cisco Business 350

- وثائق الدعم

- نظرة عامة على السلسلة

- قارن الطرز في هذه السلسلة