الهدف

ستقدم لك هذه المقالة المحولات من السلسلة Cisco Business 110 غير المدارة، كما ستلقي الضوء على بعض الميزات وتشرح كيفية تقديمها إلى شبكتك.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- المبدلات غير المدارة Cisco Business 110

محول Cisco Business 110 غير المدار

إذا كنت تقوم بتشغيل مكتب منزلي أو شركة صغيرة، فيمكن أن يكون المحول غير المدار أداة بسيطة بسعر في المتناول تسهل الاتصال الجيد داخل شبكتك.

توفر المحولات غير المدارة منافذ إيثرنت إضافية لتوسيع شبكتك، مما يسمح بتوصيل المزيد من الأجهزة على اتصال كبل جيجابت إيثرنت يمكن الاعتماد عليه.

يوفر محول Cisco Business 110 غير المدار اتصال شبكة قوي بالإضافة إلى موثوقية إضافية. يتم تمكين الميزات المتقدمة مثل جودة الخدمة (QoS) واكتشاف التكرار الحلقي وتشخيصات الكبلات تلقائيا على هذا المحول.

يعمل كل منفذ محول على تعيين نفسه تلقائيا على السرعة المثالية ويحدد ما إذا كان سيتم التشغيل في وضع الإرسال أحادي الإتجاه أو وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل أم لا.

تأتي الطرز CBS110-8PP-D و CBS110-16PP و CBS110-24PP مزودة بمنافذ التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) على نصف إجمالي المنافذ الخاصة بها. توفر هذه المنافذ الطاقة لبعض الأجهزة، بما في ذلك نقاط الوصول اللاسلكية أو هواتف بروتوكول الإنترنت (IP) أو كاميرات المراقبة بالفيديو. يمكنك تحديد المنافذ التي يتم تمكين ميزة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) بها من خلال النطاق الأصفر عبر وجه الجهاز.

ميزات المنتج

يشير الرسم التخطيطي أدناه إلى الميزات الرئيسية للمحول من السلسلة Cisco Business 110. قد يختلف الطراز الخاص بك قليلا وفقا لمقدار المنافذ وإذا كان المحول لديك مزود بالطاقة عبر شبكة إيثرنت.

1. مؤشر LED للطاقة

2. مؤشر LED للحد الأقصى للإرسال عبر شبكة إيثرنت (للطرز التي تدعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت)

3. مؤشرات LED للارتباط/التصرف

4. مؤشر LED بتقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (للنماذج التي تدعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت)

5. مؤشر LED سريع جيجابت

6. منافذ التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (للطرز التي تدعم تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت)

توصيل المحول

يعد توصيل محول غير مدار بالشبكة الموجودة أمرا بسيطا. بمجرد إخراج المحول من عبوته، قم بتوصيل سلك الطاقة بالمحول ثم قم بتوصيله في منفذ. قم بتوصيل أحد طرفي كبل الإيثرنت، وهو الموصل المعروف باسم RJ45، في أي منفذ محول ثم قم بتوصيل الطرف الآخر بالموجه لديك أو بمحول آخر على الشبكة. سيتيح هذا الاتصال للأجهزة التي تتصل بالمحول الحصول على عناوين من خادم DHCP الخاص بك حتى يمكنها الاتصال بباقي الشبكة والإنترنت.

من هذه النقطة، يمكنك توصيل منافذ المحول بالأجهزة التي تحتوي على كبلات إيثرنت.

القرار

لا يلزم القيام بأي تكوينات أخرى. يمكن لشبكتك توسيع وتحسين الاتصال بهذه البساطة!