الهدف

يشرح هذا المقال كيفية أستكشاف أخطاء رفرفة الارتباط/رفرفة المنفذ وإصلاحها على المحولات Cisco Business Series 220 switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- سلسلة مبدلات Cisco Business 220 | 10.4.1.0

المقدمة

خطوة، أيضا يشار إلى كميناء رفرفة، عندما قارن طبيعي على المفتاح باستمرار يذهب صعودا ونزولا. يحدث هذا بمعدل ثلاث مرات أو أكثر في الثانية لمدة عشر ثوان على الأقل. القضية المشتركة تكون عادة مرتبطة بكبل سيئ، أو غير مدعوم، أو غير قياسي أو تصميم صغير قابل للتوصيل (SFP) أو مرتبط بمشاكل أخرى في مزامنة الارتباط. يمكن أن يكون رفرفة الرابط متقطعة أو دائمة.

التعرف على وميض الارتباط

يمكن التعرف على وميض الارتباط بسهولة في الشبكة. سيكون الربط بين بعض الأجهزة متقطعا. خطوة يستطيع كنت رأيت وتعرف في ال syslog من المفتاح. توفر رسائل syslog معلومات حول الأحداث، الأخطاء، أو أي مشاكل خطيرة التي تحدث داخل المحول. عند مراجعة syslogs، ابحث عن الإدخالات لأعلى ولأسفل التي يبدو أنه يتم العودة إليها في فترة زمنية قصيرة. هذا مدخل أيضا يصف تماما أي ميناء يكون سبب المشكلة لذلك أنت يستطيع تحريت أن ميناء خاص.

تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من البرامج الثابتة

البرنامج الثابت هو البرنامج الذي يتحكم في تشغيل المحول ووظائفه. تؤدي ترقية البرنامج الثابت إلى تحسين أداء الجهاز، مما قد يوفر أمانا محسنا وميزات جديدة وإصلاحات للأخطاء. يمكن أن تكون ترقية البرامج الثابتة حلا بسيطا إذا بدأت في تجربة مشكلات مع المحول لديك.

الخطوة 1

انتقل إلى الحالة والإحصائيات > ملخص النظام.

الخطوة 2

تحت إصدار البرنامج ستجد إصدار البرنامج الثابت الحالي.

الخطوة 3

انتقل إلى تنزيلات CBS350 على Cisco.com وحدد أحدث إصدار متاح. إذا لم يكن لديك أحدث إصدار، فقم بتحديث البرامج الثابتة. انقر للحصول على التعليمات بالتفصيل حول هذه العملية.

افحص الجهاز المادي للجهاز بما في ذلك الكبلات

اختبر أي كبلات يتم إستخدامها على المنفذ. لتأكيد أن لديك الكبلات الصحيحة، يمكنك الرجوع إلى ورقة بيانات الجهاز الموجودة هنا.

الخطوة 1

حاول تغيير الكابلات والمراقبة. إذا إستمرت المشكلة، فقم بالمتابعة إلى الخطوة التالية.

الخطوة 2

انتقل إلى الإدارة> التشخيصات > إختبار النحاس.

الخطوة 3

حدد منفذا واضغط على إختبار النحاس.

الخطوة 4

سيظهر تحذير يوضح أن المنفذ سيتم إغلاقه لفترة قصيرة من الوقت. وانقر فوق OK.

الخطوة 5

ستظهر النتائج. إذا أظهرت أن كل شيء على ما يرام، هو على الأرجح ليس الكبل. إذا لم تكن النتائج صحيحة، قم بتغيير الكبل وكرر إختبار النحاس لتأكيد أنه ليس الكبل.

تحليل طبقتك

للتأكد من أنها مشكلة مادية وليست تكوين على المحول، أجب على الأسئلة التالية:

- ما الأجهزة المتصلة بالمحول؟

- حللت كل أداة يربط إلى المفتاح أن يرى إن يكون ذلك هو الإصدار. هل واجهت أية مشكلات مع هذه الأجهزة؟

هل هو المنفذ أم الجهاز؟

- قم بتوصيل الأجهزة الأخرى بذلك المنفذ لمعرفة ما إذا كانت المشكلة تستمر. إذا كان هذا هو الجهاز، فقد تحتاج إلى الاتصال بإدارة الدعم لذلك الجهاز.

- ربطت الأداة إلى آخر ميناء أن يرى إن هو يسبب مشكلة على آخر ميناء. إن يجد أنت أن هو الميناء، أنت تحتاج أن يحدد إن هو يكون تشكيل أو مشكلة طبيعي.

تعطيل شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE)

بعد التحقق من طبقتك وأجهزتك وتمكين منع رفرفة الارتباط أنت لا تزال تعاني من رفرفة المنفذ، حاول تعطيل شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE). والغرض من شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE) هو أن تتميز إرتباطات شبكة إيثرنت بوقت الخمول وفرصة توفير الطاقة. ومع ذلك، لا تكون جميع الأجهزة متوافقة مع معيار EEE 802.3az، لذا قد يكون تعطيل هذا المعيار أفضل مسار للعمل.

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم ويب للمحول.

الخطوة 2

انتقل إلى إدارة المنافذ > إيثرنت الأخضر > الخصائص.

الخطوة 3

قم بتعطيل شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE) وفقا لمعيار 802.3 من خلال إلغاء تحديد خانة التمكين. اضغط على تطبيق.

الخطوة 4

احفظ التكوينات بالضغط على أيقونة حفظ.

تعطيل شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE) بواسطة المنفذ

إن لا يكون تعطيل EEE بشكل عام على مفتاحك خيار، أنت يستطيع أعجزت هو بميناء. يوقن أنت يعجز EEE على الميناء أن يواجه خطوة خطوة.

الخطوة 1

انتقل إلى إدارة المنافذ > إيثرنت الأخضر > إعدادات المنافذ.

الخطوة 2

حدد المنفذ، في هذا المثال الذي إستخدمنا GE2، اضغط أيقونة التحرير لتحريرها.

الخطوة 3

قم بتعطيل شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة من خلال التأكد من أنها غير مميزة. اضغط على تطبيق.

الخطوة 4

احفظ التكوينات بالضغط على أيقونة حفظ.

القرار

يمكن أن يكون رفرفة الارتباط موهنا في شبكة وتعلمت بواسطة هذا المستند كيفية تشخيص المشكلة ومنعها والمساعدة في حلها.

هل لديك مشاكل في SmartPort؟ تشخيص المنافذ الذكية هنا.