الهدف

يشرح هذا المقال كيفية أستكشاف أخطاء رفرفة الارتباط/رفرفة المنفذ وإصلاحها على محولات Cisco Business 350 Series Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- CBS250 (ورقة البيانات) | 3.1 (تنزيل الأحدث)

- CBS350 (ورقة البيانات) | 3.1 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-2X (ورقة البيانات) | 3.1 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-4X (ورقة البيانات) | 3.1 (تنزيل الأحدث)

جدول المحتويات

- التعرف على وميض الارتباط

- تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من البرامج الثابتة

- افحص الجهاز المادي للجهاز بما في ذلك الكبلات

- تحليل طبقتك

- ما الأجهزة المتصلة بالمحول؟

- هل هو المنفذ أم الجهاز؟

- كيفية تكوين منع رفرفة الرابط

- تعطيل شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE):

- تعطيل ميزة Smartport

المقدمة

خطوة رفرفة، أيضا يشار إلى كميناء رفرفة، شرط في أي قارن طبيعي على المفتاح باستمرار يذهب صعودا ونزولا. يحدث هذا بمعدل ثلاث مرات أو أكثر في الثانية لمدة عشر ثوان على الأقل. القضية المشتركة تكون عادة مرتبطة بكبل سيئ، أو غير مدعوم، أو غير قياسي أو تصميم صغير قابل للتوصيل (SFP) أو مرتبط بمشاكل أخرى في مزامنة الارتباط. يمكن أن يكون رفرفة الرابط متقطعة أو دائمة.

التعرف على وميض الارتباط

يمكن التعرف على وميض الارتباط بسهولة في الشبكة. سيكون الربط بين بعض الأجهزة متقطعا. خطوة يستطيع كنت رأيت وتعرف في ال syslog من المفتاح. توفر رسائل syslog معلومات حول الأحداث، الأخطاء، أو أي مشاكل خطيرة التي تحدث داخل المحول. عند مراجعة syslogs، ابحث عن الإدخالات لأعلى ولأسفل التي يبدو أنه يتم العودة إليها في فترة زمنية قصيرة. هذا مدخل أيضا يصف تماما أي ميناء يكون سبب المشكلة لذلك أنت يستطيع تحريت أن ميناء خاص.

تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من البرامج الثابتة

البرنامج الثابت هو البرنامج الذي يتحكم في تشغيل المحول ووظائفه. تؤدي ترقية البرنامج الثابت إلى تحسين أداء الجهاز، مما قد يوفر أمانا محسنا وميزات جديدة وإصلاحات للأخطاء. يمكن أن تكون ترقية البرامج الثابتة حلا بسيطا إذا بدأت في تجربة مشكلات مع المحول لديك.

الخطوة 1

انتقل إلى الحالة والإحصائيات > ملخص النظام.

الخطوة 2

تحت إصدار البرنامج ستجد إصدار البرنامج الثابت الحالي.

الخطوة 3

انتقل إلى تنزيلات CBS350 على Cisco.com وحدد أحدث إصدار متاح. إذا لم يكن لديك أحدث إصدار، فقم بتحديث البرامج الثابتة. انقر للحصول على التعليمات بالتفصيل حول هذه العملية.

افحص الجهاز المادي للجهاز بما في ذلك الكبلات

اختبر أي كبلات يتم إستخدامها على المنفذ. لتأكيد أن لديك الكبلات الصحيحة، يمكنك الرجوع إلى ورقة بيانات الجهاز الموجودة هنا.

الخطوة 1

حاول تغيير الكابلات والمراقبة. إذا إستمرت المشكلة، فقم بالمتابعة إلى الخطوة التالية.

الخطوة 2

تغيير إلى الوضع المتقدم.

الخطوة 3

انتقل إلى الحالة والإحصائيات > التشخيصات > إختبار النحاس.

الخطوة 4

حدد منفذا واضغط على إختبار النحاس.

الخطوة 5

سيظهر تحذير يوضح أن المنفذ سيتم إغلاقه لفترة قصيرة من الوقت. وانقر فوق OK.

الخطوة 6

ستظهر النتائج. إذا أظهرت أن كل شيء على ما يرام، هو على الأرجح ليس الكبل. إذا لم تكن النتائج صحيحة، قم بتغيير الكبل وكرر إختبار النحاس لتأكيد أنه ليس الكبل.

تحليل طبقتك

للتأكد من أنها مشكلة مادية وليست تكوين على المحول، أجب على الأسئلة التالية:

ما الأجهزة المتصلة بالمحول؟

حللت كل أداة يربط إلى المفتاح أن يرى إن يكون ذلك هو الإصدار. هل واجهت أية مشكلات مع هذه الأجهزة؟

هل هو المنفذ أم الجهاز؟

- قم بتوصيل الأجهزة الأخرى بذلك المنفذ لمعرفة ما إذا كانت المشكلة تستمر. إذا كان هذا هو الجهاز، فقد تحتاج إلى الاتصال بإدارة الدعم لذلك الجهاز.

- ربطت الأداة إلى آخر ميناء أن يرى إن هو يسبب مشكلة على آخر ميناء. إن يجد أنت أن هو الميناء، أنت تحتاج أن يحدد إن هو يكون تشكيل أو مشكلة طبيعي.

كيفية تكوين منع رفرفة الرابط

خطوة منع رفرفة يقلل التعطيل إلى مفتاح وشبكة عملية في خطوة خطوة رفرفة. هو يستقر الشبكة طبولوجيا ب تلقائيا يثبت الميناء أن يختبر مفرط خطوة رفرفة حادث إلى err-disable. توفر هذه الآلية أيضا الوقت لتصحيح الأخطاء وتحديد مكان السبب الجذري للترفرفة. يتم إرسال رسالة syslog أو مصيدة بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) إلى التنبيه فيما يتعلق برفرفة الارتباط وإيقاف تشغيل المنفذ. ستصبح الواجهة نشطة مرة أخرى فقط إذا تم تمكينها بشكل محدد من قبل أنت أو مسؤول النظام.

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم ويب للمحول (UI).

الخطوة 2

تغيير إلى الوضع المتقدم.

الخطوة 3

انتقل إلى إدارة المنفذ > إعدادات المنفذ.

الخطوة 4

حدد مربع التمكين لمنع رفرفة الرابط. اضغط على تطبيق.

الخطوة 5

احفظ التكوينات الخاصة بك بالضغط على أيقونة حفظ.

تعطيل شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE):

بعد التحقق من طبقتك وأجهزتك وتمكين منع رفرفة الارتباط أنت لا تزال تعاني من رفرفة المنفذ، حاول تعطيل شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE). والغرض من شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE) هو أن تتميز إرتباطات شبكة إيثرنت بوقت الخمول وفرصة توفير الطاقة. ومع ذلك، لا تتوافق جميع الأجهزة مع معيار EEE 802.3az، وقد يكون تعطيل هذا الخيار هو أفضل مسار للعمل.

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم ويب للمحول.

الخطوة 2

أختر وضع العرض المتقدم في الزاوية العليا اليمنى من شاشتك.

الخطوة 3

انتقل إلى إدارة المنافذ > إيثرنت الأخضر > الخصائص.

الخطوة 4

قم بتعطيل شبكة إيثرنت الموفرة للطاقة (EEE) وفقا لمعيار 802.3 من خلال إلغاء تحديد خانة التمكين. اضغط على تطبيق.

الخطوة 5

احفظ التكوينات بالضغط على أيقونة حفظ.

تعطيل ميزة Smartport

تطبق ميزة Smartport إعداد تم تكوينه مسبقا على منفذ المحول هذا استنادا إلى نوع الجهاز الذي يحاول الاتصال. يسمح Auto Smartport للمحول بتطبيق هذه التكوينات على الواجهات تلقائيا عند اكتشاف الجهاز. ومع ذلك، في بعض الأحيان، قد يكتشف Smartport الجهاز بشكل غير صحيح، مما يمكن أن يتسبب في رفرفة المنفذ. لضمان عدم حدوث ذلك، يمكنك تعطيل ميزة Smartport.

الخطوة 1

انتقل إلى Smartport > خصائص.

الخطوة 2

في هذا الموقع، يمكنك عرض إعدادات Smartport أو ببساطة تعطيل الميزة إذا أخترت. اضبط حسب الحاجة وانقر تطبيق.

الخطوة 3 (إختياري)

لمزيد من الخيارات، قم بتغيير حالة العرض من الأساسي إلى المتقدم. هذا موجود في الزاوية العليا اليمنى من الشاشة.

الخطوة 4

لحفظ التكوينات الخاصة بك بشكل دائم، انقر فوق أيقونة الحفظ.

القرار

يمكن أن يكون رفرفة الارتباط موهنا في شبكة وتعلمت بواسطة هذا المستند كيفية تشخيص المشكلة ومنعها والمساعدة في حلها.

هل لديك مشاكل أخرى في SmartPort؟ تشخيص المنافذ الذكية هنا.

هل تبحث عن مزيد من المقالات على المحول CBS250 أو CBS350؟ اطلع على أي من الروابط أدناه للحصول على مزيد من المعلومات!

إعدادات SNMP             طرق عرض SNMP             مجموعات SNMP             ترقية صورة DHCP             قوة كلمة المرور             إعدادات TCP و UDP             أمان المنفذ             إعدادات الوقت             ترقية البرامج الثابتة             أفضل ممارسات SmartPort             إعادة ضبط المحول             أستكشاف الأخطاء وإصلاحها: لا يوجد عنوان IP             أستكشاف أخطاء Smartports وإصلاحها             خلقت VLANs