الهدف

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين التطفل على بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP) على محولات Cisco Business 220 Series Switches.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- السلسلة CBS220 (ورقة البيانات) | 2.0.0.17

المقدمة

multicast هو الشبكة طبقة أسلوب يستعمل أن يبث معطيات ربط من واحد مضيف إلى ينتقي مضيف في الشبكة. في الطبقة السفلى، يذيع المفتاح الحركة مرور multicast على كل ميناء، even if فقط واحد مضيف يحتاج أن يستلم هو. يتم إستخدام التطفل على بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP) لإعادة توجيه حركة مرور البث المتعدد للإصدار 4 من بروتوكول الإنترنت (IPv4) إلى المضيف المرغوب.

عند تمكين بروتوكول IGMP، فإنه يكتشف رسائل IGMP المتبادلة بين موجه IPv4 ومضيفات البث المتعدد المرفقة بالواجهات. ثم يحافظ على جدول يعمل على تقييد حركة مرور البث المتعدد ل IPv4 وإعادة توجيهها بشكل ديناميكي إلى الأجزاء التي تحتاج إلى استقبالها.

التكوينات التالية هي متطلبات أساسية لتكوين IGMP:

- تكوين شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN)

- تمكين تصفية Bridge للبث المتعدد (الخطوات الموضحة في القسم التالي)

تمكين إستطلاع بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP) وإجراء البث المتعدد

لكي يعمل التطفل على بروتوكول IGMP، يجب تمكين تصفية البث المتعدد ل Bridge. يجب تمكين التطفل على بروتوكول IGMP بشكل عام ولكل شبكة VLAN ذات صلة على صفحة التطفل على بروتوكول IGMP.

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر البث المتعدد > خصائص.

الخطوة 2

تأكد من تمكين التطفل على بروتوكول IGMP. حدد الإجراء الخاص بالإجراء غير المعروف للبث المتعدد. الخيارات هي drop، flood، أو forwarding إلى منفذ الموجه.

الخطوة 3

طقطقة يطبق.

تكوين التطفل على بروتوكول IGMP

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر البث المتعدد > التطفل على بروتوكول IGMP.

الخطوة 2

حدد زر انتقاء إصدار IGMP الذي تريد إستخدامه. الخيارات المتاحة لديك هي IGMPv2 أو IGMPv3.

يتم تمكين قمع التقرير بشكل افتراضي. إذا قمت بتعطيل هذه الميزة، فسيتم إعادة توجيه جميع تقارير IGMP إلى موجهات البث المتعدد.

يتم دعم قمع تقرير IGMP فقط عندما يحتوي استعلام البث المتعدد على تقارير IGMPv1 و IGMPv2. لا يتم دعم هذه الميزة عندما يتضمن الاستعلام تقارير IGMPv3. يستخدم المحول قمع تقرير IGMP لإعادة توجيه تقرير IGMP واحد فقط لكل استعلام موجه البث المتعدد إلى أجهزة البث المتعدد. عند تمكين قمع تقرير IGMP، يرسل المحول أول تقرير IGMP من جميع الأجهزة المضيفة لمجموعة إلى جميع موجهات البث المتعدد. لا يرسل المحول تقارير IGMP المتبقية للمجموعة إلى موجهات البث المتعدد. تمنع هذه الميزة إرسال التقارير المكررة إلى أجهزة البث المتعدد. يقوم المحول دائما بإعادة توجيه تقرير IGMPv1 أو IGMPv2 الأول فقط من جميع الأجهزة المضيفة لمجموعة إلى جميع موجهات البث المتعدد، بغض النظر عن استعلام موجه البث المتعدد أيضا يتضمن طلبات لتقارير IGMPv3.

الخطوة 3

حدد شبكة VLAN وانقر على أيقونة التحرير.

الخطوة 4

حدد خانة الاختيار تمكين حالة التطفل على بروتوكول IGMP. هذا سيمكن يتطفل IGMP على ال VLAN. يراقب الجهاز حركة مرور الشبكة لتحديد البيئات المضيفة التي طلبت أن يتم إرسالها حركة مرور البث المتعدد.

الخطوة 5 (إختياري)

للسماح لموجه البث المتعدد بمعرفة المنافذ المتصلة تلقائيا، حدد خانة الاختيار تمكين لمنافذ MRexternal التعرف التلقائي.

الخطوة 6

متانة الاستعلام - أدخل متغير المتانة المطلوب إستخدامه إذا كان هذا المحول هو المستعلم المنتخب.

الخطوة 7

الفاصل الزمني للاستعلام - أدخل الفاصل الزمني بين الاستعلامات العامة المراد إستخدامها إذا كان هذا المحول هو المستعلم المنتخب.

الخطوة 8

Query Max Response Interval - أدخل التأخير المستخدم لحساب الحد الأقصى لرمز الاستجابة المدرج في الاستعلامات العامة الدورية.

الخطوة 9

عداد استعلام آخر عضو - عدد الاستعلامات الخاصة بمجموعة IGMP التي تم إرسالها قبل أن يفترض الجهاز عدم وجود المزيد من الأعضاء للمجموعة إذا كان الجهاز هو المستعلم المنتخب.

الخطوة 10

الفاصل الزمني الأخير لاستعلام العضو - أدخل الحد الأقصى لتأخير الاستجابة المراد إستخدامه إذا تعذر على المحول قراءة الحد الأقصى لقيمة وقت الاستجابة من الاستعلامات الخاصة بالمجموعة التي تم إرسالها بواسطة المستعلم المنتخب.

الخطوة 11

المغادرة الفورية - حدد لتمكين المحول من إزالة واجهة ترسل رسالة خروج من جدول إعادة التوجيه دون إرسال استعلامات عامة تستند إلى MAC أولا إلى الواجهة. عند تلقي رسالة "مغادرة فورية لمجموعة IGMP من مضيف"، يزيل النظام منفذ المضيف من إدخال الجدول. بعد أن يقوم بترحيل استعلامات IGMP من موجه البث المتعدد، يقوم بحذف الإدخالات بشكل دوري إذا لم يستلم أي تقارير عضوية IGMP من عملاء البث المتعدد. عند تمكين هذه الميزة، فإنها تقلل الوقت المستغرق لحظر حركة مرور IGMP غير الضرورية المرسلة إلى منفذ الجهاز.

الخطوة 12 (إختياري)

حالة مستعلم IGMP - حدد لتمكين هذه الميزة. تكون هذه الميزة مطلوبة إذا لم يكن هناك موجه للبث المتعدد.

الخطوة 13

إصدار مستعلم IGMP - حدد إصدار IGMP المطلوب إستخدامه إذا أصبح الجهاز مستعلم منتخبا. حدد IGMPv3 إذا كانت هناك محولات و/أو موجهات بث متعدد في شبكة VLAN التي تقوم بإعادة توجيه البث المتعدد لبروتوكول IP المحدد للمصدر. وإلا، فحدد IGMPv2.

في هذا المثال، يتم إختيار الإصدار 2. وهو يسمح باستعلام العضوية بأن يكون عاما ومحدد للمجموعة. يتم إستخدام "استعلام العضوية العام" لتحديد جميع مجموعات البث المتعدد التي يتم الاشتراك فيها بالمحطات. يتم إستخدام استعلام عضوية خاص بمجموعة لتحديد ما إذا كان هناك مشترك لمجموعة معينة.

الخطوة 14

طقطقة يطبق. يتم تحديث ملف التكوين الجاري تشغيله.

لا تصبح التغييرات في تكوين مؤقت التطفل على بروتوكول IGMP (بما في ذلك متانة الاستعلام، وفترات الاستعلام، وما إلى ذلك) نافذة على وحدات التوقيت التي تم إنشاؤها بالفعل.

الخطوة 15

لحفظ هذا التكوين من التكوين الجاري تشغيله إلى تكوين بدء التشغيل، انقر فوق رمز الحفظ الموجود في الركن العلوي الأيسر من الشاشة.

القرار

بهذه البساطة، لقد قمت الآن بتكوين التطفل على بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGMP).

للحصول على مزيد من التكوينات، ارجع إلى دليل إدارة المحولات Cisco Business 220 Series Switches.

إذا كنت تريد الاطلاع على مزيد من المقالات على محولات CBS220، فراجع صفحة دعم السلسلة 220.