الهدف

يشرح هذا المقال كيفية تكوين شبكة منطقة محلية ظاهرية (VLAN) على محولات Cisco Business 220 Series Switches.

المقدمة

في السيناريوهات التي يكون فيها تقسيم حركة المرور والأمان أولوية، يمكن إنشاء شبكات VLAN لتعزيز أمان شبكتك مع فصل حركة المرور. يمكن فقط للمستخدمين الذين ينتمون إلى شبكة VLAN الوصول إلى حركة مرور البيانات ومعالجتها في شبكة VLAN. وهذا مطلوب أيضا في السيناريوهات التي تحتاج فيها شبكات فرعية متعددة إلى المرور من خلال وصلة للجهاز.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- السلسلة CBS220 (ورقة البيانات) | 2.0.0.17

إعدادات VLAN الافتراضية

عند إستخدام إعدادات المصنع الافتراضية، يقوم المحول تلقائيا بإنشاء شبكة VLAN 1 كشبكة VLAN الافتراضية. لتغيير شبكة VLAN الافتراضية، أكمل الخطوات التالية:

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب (UI) الخاصة بالمحول.

الخطوة 2

أخترت VLAN إدارة>تقصير VLAN عملية إعداد.

الخطوة 3

في حقل معرف شبكة VLAN الافتراضية، أدخل معرف شبكة VLAN جديد لاستبدال معرف شبكة VLAN الافتراضي.

الخطوة 4

طقطقة يطبق.

إعدادات VLAN

لإنشاء شبكة VLAN، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب واختر إدارة VLAN > إعدادات VLAN.

الخطوة 2

لإضافة شبكة VLAN، انقر أيقونة زائد. تظهر نافذة إضافة VLAN.

الخطوة 3

لإنشاء شبكة VLAN واحدة، حدد زر راديو VLAN، وأدخل معرف شبكة VLAN، واختياريا اسم شبكة VLAN.

الخطوة 4

أن يخلق مدى من VLANs، طقطقت النطاق لاسلكي زر ودخلت VLAN مدى (مدى 2 - 4094) في ال VLAN مدى مجال.

الخطوة 5

انقر فوق تطبيق لحفظ التكوين الخاص بك.

تكوين المنفذ إلى شبكة VLAN

ما إن خلقت ال VLANs، أنت تحتاج أن يعين الميناء أنت تريد إلى VLAN مناسب. توضح الخطوات التالية كيفية تخصيص منافذ لشبكات VLAN.

الخطوة 1

سجل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب الخاصة بالمحول واختر إدارة VLAN > منفذ إلى VLAN.

الخطوة 2

في حقل التصفية، من معرف شبكة VLAN يساوي القائمة المنسدلة، أختر شبكة VLAN المناسبة.

الخطوة 3

في حقل التصفية، من نوع الواجهة يساوي إلى القائمة المنسدلة، أختر نوع الواجهة التي تريد إضافتها إلى شبكة VLAN. الخيارات المتاحة هي إما منفذ أو مجموعة تجميع روابط).

الخطوة 4

انقر على انتقال.

الخطوة 5

لكل واجهة، أختر نوع العضوية من القائمة المنسدلة. الخيارات المتاحة هي:

- ممنوع - لا يسمح للواجهة بالانضمام إلى شبكة VLAN حتى من تسجيل GVRP. عندما ليس ميناء عضو من أي VLAN آخر، يمكن هذا خيار على الميناء يجعل الميناء جزء من داخلي VLAN 4095 (a محجوز VID).

- استثنيت - القارن حاليا ليس عضو من ال VLAN. هذا التقصير ل all the ميناء و LAGs عندما ال VLAN يكون newly created.

- حددت - القارن يكون عضو ذو علامات تمييز من ال VLAN.

- untagged - القارن يكون untagged عضو من ال VLAN. أرسلت إطار من ال VLAN untagged إلى القارن VLAN.

تختلف الخيارات في القائمة المنسدلة مع دور المنفذ.

الخطوة 6

(إختياري) يعرف معرف شبكة VLAN الخاصة بالمنفذ (PVID) شبكة VLAN الافتراضية للواجهة. حدد خانة الاختيار لتعيين PVID الخاص بالواجهة إلى VID الخاص بشبكة VLAN. PVID هو إعداد لكل منفذ.

الخطوة 7

طقطقة يطبق أن يحفظ العملية إعداد ل ال VLAN مختار وقارن نوع.

القرار

عمل رائع! أنت الآن تعلمت ال steps أن يشكل VLAN وميناء إلى VLAN على ال cisco عمل 220 sery مفتاح.

للحصول على مزيد من التكوينات، ارجع إلى دليل إدارة المحولات Cisco Business 220 Series Switches.