الهدف

يهدف هذا المقال إلى عرض كيفية تكوين إعدادات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) المستندة إلى الوقت على محول Cisco Business 220 لتمكين التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) في وقت محدد ومراقبة إستخدام الطاقة الحالي والحد الأقصى للطاقة لكل منفذ.

المقدمة

يسمح التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) للجهاز بتوفير الطاقة للأجهزة المتصلة من خلال نفس كابل إيثرنت الذي يرسل البيانات. ويعمل هذا على التخلص من الحاجة إلى كابل طاقة منفصل لتشغيل الأجهزة مثل هواتف بروتوكول الإنترنت (IP) ونقاط الوصول. تتيح لك ميزة النطاق الزمني على المحولات الذكية من السلسلة Cisco Business 220 Series تحديد الوقت الدقيق كما هو الحال عندما يتم تمكين تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) إلى المنافذ على المحول.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- السلسلة CBS220 (ورقة البيانات) | 2.0.0.17

تكوين التزويد بالطاقة (PoE) المستندة إلى الوقت

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول واختر إدارة المنافذ > PoE > PoE Port Settings.

الخطوة 2

ضمن "جدول إعداد منفذ PoE"، انقر فوق زر الخيار الخاص بالمنفذ الذي تريد تكوينه ثم انقر فوق Edit (تحرير).

في هذا المثال، يتم إختيار المنفذ GE2.

الخطوة 3

سيظهر بعد ذلك إطار "تحرير إعدادات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت". من القائمة المنسدلة "الواجهة"، تأكد من أن المنفذ المحدد هو المنفذ الذي إخترته في الخطوة 2. وإلا، انقر فوق السهم المنسدل واختر المنفذ الأيمن.

في هذا المثال، يتم إختيار المنفذ GE2.

الخطوة 4

حدد خانة الاختيار تمكين لحالة PoE الإدارية لتمكين PoE على المنفذ المحدد. هذا المربع محدد بشكل افتراضي.

الخطوة 5

حدد خانة الاختيار تمكين للنطاق الزمني. سيتيح لك ذلك تطبيق إعدادات الوقت التي تم تكوينها مسبقا للتمكن من تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) على المنفذ المحدد.

إذا لم تقم بتكوين النطاق الزمني مسبقا، سيتم تحديد خانة الاختيار. ستتمكن من تمكينه بعد تكوين نطاق زمني أو تحريره باتباع الخطوات أدناه.

الخطوة 6

انقر فوق الارتباط تحرير للانتقال إلى صفحة النطاق الزمني ولتحديد إعدادات النطاق الزمني.

إذا كان هناك اسم محدد مسبقا تريد إستخدامه بالفعل، فانقر فوق السهم المنسدل واختر الاسم ثم انتقل إلى الخطوة 14.

سيتم بعد ذلك توجيهك إلى صفحة النطاق الزمني.

نطاق زمني

الخطوة 7

تحت جدول النطاق الزمني، انقر فوق الزر إضافة.

سوف تظهر نافذة إضافة نطاق زمني.

الخطوة 8

أدخل اسما في حقل اسم النطاق الزمني. سيساعدك ذلك على التعرف بسهولة على النطاق الزمني الذي قمت بتعيينه.

في هذا مثال، استعملت PortOn.

الخطوة 9

انقر فوق الزر التبادلي للحصول على وقت البدء المطلق. الخيارات هي:

- فوري - سيقوم هذا الخيار بتطبيق مجموعة النطاق الزمني مباشرة.

- التاريخ - يتيح لك هذا الخيار تعيين وقت معين لنطاق الوقت لبدء باختيار السنة والشهر والنهار بالإضافة إلى الساعة والدقيقة بالضبط.

في هذا المثال، يتم إختيار التاريخ ويتم تحديد السنة والشهر واليوم والوقت.

الخطوة 10

انقر على زر انتقاء لوقت النهاية المطلق. الخيارات هي:

- غير محدود - سيقوم هذا الخيار بتعيين النطاق الزمني للتطبيق في جميع الأوقات وعدم الانتهاء أبدا.

- التاريخ - يتيح لك هذا الخيار تعيين وقت معين لنطاق الوقت الذي سينتهي باختيار السنة والشهر والنهار بالإضافة إلى الساعة والدقيقة بالضبط.

في هذا المثال، يتم إختيار Infinite. هذا هو الإعداد الافتراضي.

الخطوة 11

طقطقة يطبق.

الخطوة 12

لحفظ التكوين بشكل دائم، انتقل إلى صفحة نسخ/حفظ التكوين أو انقر فوق أيقونة حفظ في الجزء العلوي من الصفحة.

الخطوة 13

ارجع إلى إدارة المنفذ > PoE > PoE إعدادات المنفذ.

الخطوة 14

انقر على المنفذ الذي إخترته سابقا وانقر على زر تحرير للعودة إلى نافذة تحرير إعدادات التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت.

الخطوة 15

انقر على زر انتقاء لاختيار مستوى أولوية الطاقة. الخيارات هي:

- هام - يسمح هذا الخيار للمنفذ بتلقي الطاقة في جميع الأوقات. إن لا يوجد طاقة كافية أن يزود إلى all of the ميناء، الميناء أن يكون ثبتت إلى هذا أولوية مستوى.

- عالي - يسمح هذا الخيار للمنفذ باستقبال الطاقة فقط إذا كانت جميع منافذ الأولوية الحرجة تتلقى الطاقة.

- منخفض - يسمح هذا الخيار للمنفذ باستقبال الطاقة فقط إذا كانت جميع المنافذ ذات الأولوية الحرجة والعالية تتلقى الطاقة. إذا لم تكن هناك طاقة كافية لجميع المنافذ، فقد يتم قطع طاقة المنافذ التي تم تعيينها على مستوى الأولوية هذا.

في هذا المثال، يتم إختيار High.

الخطوة 16

أدخل قيمة في حقل توزيع الطاقة الإداري لتعيين الحد الأقصى للطاقة على المنفذ.

يمكن تكوين "توزيع الطاقة الإداري" فقط في حالة تعيين "وضع طاقة التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت" على حد المنفذ في إطار "خصائص التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت".

في هذا المثال، يتم إستخدام 30000. هذه هي القيمة الافتراضية.

سيتم عرض العدادات التالية:

- الحد الأقصى لتخصيص الطاقة - يعرض الحد الأقصى لكمية الطاقة بالمللي وات المخصصة للجهاز المتصل بالمنفذ المحدد.

- إستهلاك الطاقة - يعرض كمية الطاقة بالمللي وات المخصصة لجهاز متصل بالمنفذ المحدد.

- الفئة - يعرض معلومات الفئة الخاصة بالجهاز المتصل إذا كان وضع الطاقة هو "حد الفئة".

- عداد التحميل الزائد - يعرض إجمالي عدد تكرارات التحميل الزائد للطاقة.

- عداد قصير - يعرض إجمالي عدد مرات حدوث نقص الطاقة.

- "العداد المرفوض" - يعرض عدد مرات رفض طاقة الجهاز الذي تم تشغيله.

- عداد غير موجود - يعرض عدد المرات التي تم فيها إيقاف تشغيل الطاقة على الجهاز المشغل لأنه لم يعد يتم الكشف عن الجهاز المشغل.

- عداد توقيع غير صالح - يعرض الأوقات التي تم فيها تلقي توقيع غير صالح. تعد التواقيع هي الوسيلة التي يحدد بها الجهاز المشغل نفسه لمعدات مصدر الطاقة (PSE). يتم إنشاء التوقيعات أثناء كشف الجهاز الذي يتم تشغيله أو تصنيفه أو صيانته.

الخطوة 17

طقطقة يطبق.

الخطوة 18

لحفظ التكوين بشكل دائم، انتقل إلى صفحة نسخ/حفظ التكوين أو انقر فوق أيقونة حفظ في الجزء العلوي من الصفحة.

القرار

لقد انتهيت الآن من تكوين تقنية التزويد بالطاقة (PoE) المستندة إلى الوقت بنجاح على محول سلسلة Cisco Business 220.

للحصول على مزيد من التكوينات، ارجع إلى دليل إدارة المحولات Cisco Business 220 Series Switches.