الهدف

يهدف هذا مادة أن يبدي أنت كيف أن يشكل baser ميناء عملية إعداد على ك cisco عمل 220 sery مفتاح.

المقدمة

تتيح لك ميزة إدارة المنفذ المستندة إلى الوقت على محولات Cisco Business 220 Series Switches تكوين سلوك المنافذ وإدارته على المحول الخاص بك استنادا إلى الوقت المجدول الذي قمت بتعيينه. وهذا يتضمن تدفق إطارات Jumbo وعمليات المنفذ.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- السلسلة CBS220 (ورقة البيانات) | 2.0.0.17

تكوين إدارة المنفذ المستندة إلى الوقت

إعدادات المنفذ

الخطوة 1

سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول واختر إدارة المنفذ > إعدادات المنفذ.

الخطوة 2

(إختياري) تحت منطقة إعدادات المنفذ، حدد خانة الاختيار تمكين الإطارات كبيرة الحجم. هذا سيسمح الميناء أن يساند ربط up to 10،000 بايت في الحجم، أكبر بكثير من التقصير ربط حجم 1،522 بايت.

الخطوة 3

طقطقة يطبق.

الخطوة 4

لحفظ التكوين بشكل دائم، انتقل إلى صفحة نسخ/حفظ التكوين أو انقر فوق أيقونة حفظ في الجزء العلوي من الصفحة.

الخطوة 5

تحت جدول إعداد المنفذ، انقر فوق زر الاختيار للمنفذ المحدد الذي تريد تعديله ثم انقر فوق تحرير. في هذا المثال، يتم إختيار المنفذ GE2.

الخطوة 6

سيظهر بعد ذلك إطار "تحرير إعدادات المنفذ". من القائمة المنسدلة "الواجهة"، تأكد من أن المنفذ المحدد هو المنفذ الذي إخترته في الخطوة 5. وإلا، انقر فوق السهم المنسدل واختر المنفذ الأيمن.

الخطوة 7

أدخل أي اسم منفذ تفضل في حقل وصف المنفذ. في هذا المثال، يتم إستخدام المنفذ الأول.

الخطوة 8

طقطقت على زر لاسلكي أن يختار ما إذا الميناء سوفت كنت شغلت (up) أو غير شغلت (down) عندما المفتاح يكون reboot. في هذا المثال، يتم إختيار up.

تعرض منطقة حالة التشغيل ما إذا كان المنفذ قيد التشغيل حاليا أو تم إغلاقه.

إذا كان المنفذ معطلا بسبب خطأ، فسيتم عرض وصف الخطأ.

الخطوة 9

حدد خانة الاختيار تمكين في النطاق الزمني لتعيين وقت أن يكون المنفذ في حالة up. إذا تم تكوين نطاق زمني، فإنه يكون فعالا فقط عندما يكون المنفذ قيد التشغيل إداريا.

الخطوة 10

انقر فوق الارتباط تحرير للانتقال إلى صفحة النطاق الزمني لتحديد ملف تعريف النطاق الزمني الذي سيتم تطبيقه على المنفذ.

تعرض منطقة حالة النطاق الزمني للتشغيل ما إذا كان النطاق الزمني نشطا حاليا أم غير نشط.

سيتم بعد ذلك توجيهك إلى صفحة النطاق الزمني.

نطاق زمني

الخطوة 11

تحت جدول النطاق الزمني، انقر فوق الزر إضافة.

سوف تظهر نافذة إضافة نطاق زمني.

الخطوة 12

أدخل اسما في حقل اسم النطاق الزمني. سيساعدك ذلك على التعرف بسهولة على النطاق الزمني الذي قمت بتعيينه. في هذا مثال، استعملت PortUp.

الخطوة 13

انقر فوق الزر التبادلي للحصول على وقت البدء المطلق. الخيارات هي:

- فوري - سيقوم هذا الخيار بتطبيق مجموعة النطاق الزمني مباشرة.

- التاريخ - يتيح لك هذا الخيار تعيين وقت معين لنطاق الوقت لبدء باختيار السنة والشهر والنهار بالإضافة إلى الساعة والدقيقة بالضبط.

في هذا المثال، يتم إختيار "فوري". هذا هو الإعداد الافتراضي.

الخطوة 14

انقر على زر انتقاء لوقت النهاية المطلق. الخيارات هي:

- غير محدود - سيقوم هذا الخيار بتعيين النطاق الزمني للتطبيق في جميع الأوقات.

- التاريخ - يتيح لك هذا الخيار تعيين وقت معين لنطاق الوقت الذي سينتهي باختيار السنة والشهر والنهار بالإضافة إلى الساعة والدقيقة بالضبط.

في هذا المثال، يتم إختيار Infinite. هذا هو الإعداد الافتراضي.

الخطوة 15

طقطقة يطبق.

الخطوة 16

لحفظ التكوين بشكل دائم، انتقل إلى صفحة نسخ/حفظ التكوين أو انقر فوق أيقونة حفظ في الجزء العلوي من الصفحة.

الخطوة 17

ارجع إلى نافذة إعدادات المنفذ ضمن إدارة المنفذ.

الخطوة 18

انقر على المنفذ الذي إخترته سابقا وانقر على زر تحرير للعودة إلى نافذة تحرير إعدادات المنفذ.

الخطوة 19

(إختياري) حدد خانة الاختيار تمكين للتفاوض التلقائي. هذا سوف يمكن المنفذ من الإعلان عن معدل الإرسال الخاص به ووضع الإرسال ثنائي الإتجاه وقدرات التحكم في التدفق إلى أجهزة أخرى.

تعرض منطقة التفاوض التلقائي التشغيلية حالة التفاوض التلقائي الحالية على المنفذ.

الخطوة 20

(إختياري) انقر على زر انتقاء لسرعة المنفذ الإداري لاختيار إعداد سرعة المنفذ استنادا إلى نوع المنفذ. الخيارات هي:

- 10 مليو

- 100 مليو

- 1000 مليو

لا يمكن تكوين سرعة المنفذ الإداري إلا في حالة عدم تمكين التفاوض التلقائي. في هذا المثال، يتم إختيار 100 متر.

تعرض منطقة سرعة المنفذ التشغيلي سرعة المنفذ الحالي التي تكون نتيجة للتفاوض.

الخطوة 21

انقر فوق زر إختيار لوضع الإرسال ثنائي الإتجاه الإداري. الخيارات هي:

- full - هذا سيمكن الواجهة من دعم الإرسال بين المحول والعميل في كلا الاتجاهين في وقت واحد.

- half - هذا سيمكن الواجهة من دعم الإرسال بين المحول والعميل في إتجاه واحد فقط في كل مرة.

لا يمكن تكوين سرعة المنفذ الإداري إلا في حالة عدم تمكين التفاوض التلقائي. في هذا المثال، يتم إختيار full.

تعرض منطقة وضع الإرسال ثنائي الإتجاه التشغيلي وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الحالي الناتج عن التفاوض.

الخطوة 22

انقر فوق زر لاسلكي للحصول على سرعة الإعلان التلقائي لاختيار إمكانية الإعلان للإعلان عن ذلك بواسطة المنفذ. الخيارات هي:

- كل السرعة

- 10 مليو

- 100 مليو

- 1000 مليو

- 10 أمتار/100 متر

- 10G

لا تكون جميع الخيارات ذات صلة بجميع الأجهزة. في هذا المثال، يتم إختيار جميع السرعة. هذا هو الإعداد الافتراضي.

الخطوة 23

انقر فوق زر لاسلكي لمحول الإرسال ثنائي الإتجاه للإعلان التلقائي لاختيار وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الذي سيتم الإعلان عنه بواسطة المنفذ. الخيارات هي:

- جميع الإرسال ثنائي الإتجاه - يمكن قبول جميع أوضاع الإرسال ثنائي الإتجاه.

- full - هذا سيمكن الواجهة من دعم الإرسال بين المحول والعميل في كلا الاتجاهين في وقت واحد.

- half - هذا سيمكن الواجهة من دعم الإرسال بين المحول والعميل في إتجاه واحد فقط في كل مرة.

في هذا المثال، يتم إختيار full.

تعرض منطقة الإعلان التشغيلي القدرات المنشورة حاليا إلى جوار المنفذ لبدء عملية التفاوض.

الخطوة 24

(إختياري) حدد وضع الضغط الخلفي على المنفذ (يستخدم مع وضع الإرسال أحادي الإتجاه) لإبطاء سرعة إستقبال الحزمة عندما يكون الجهاز محتقنا. تحديد هذا الخيار يعجز المنفذ البعيد، ويمنعه من إرسال الحزم بتشويش الإشارة.

الخطوة 25

(إختياري) انقر على زر إختيار للتحكم في التدفق على المنفذ. الخيارات هي:

- تمكين - سيؤدي ذلك إلى تمكين التحكم في التدفق على 802.3X.

- تعطيل - سيؤدي هذا إلى تعطيل التحكم في التدفق على 802.3X.

- التفاوض التلقائي - سيتيح ذلك التفاوض التلقائي للتحكم في التدفق على المنفذ (فقط عندما يكون في وضع الإرسال ثنائي الإتجاه الكامل).

تعرض منطقة التحكم في التدفق الحالي الحالة الحالية للتحكم في التدفق 802.3X.

في هذا المثال، يتم إختيار التفاوض التلقائي.

الخطوة 26

(إختياري) في حقل المنفذ المحمي، حدد تمكين لجعل هذا منفذ محمي.

ويشار أيضا إلى المنفذ المحمي بحافة شبكة VLAN الخاصة (PVE). ميزات المنفذ المحمي هي كما يلي:

- توفر المنافذ المحمية عملية عزل من الطبقة 2 بين الواجهات.

- يمكن إعادة توجيه الحزم المستلمة من المنافذ المحمية فقط إلى منافذ الخروج غير المحمية.

- لا تخضع حماية المنفذ لعضوية شبكة VLAN. غير مسموح للأجهزة المتصلة بالمنافذ المحمية بالاتصال ببعضها البعض، حتى إذا كانت أعضاء في شبكة VLAN نفسها.

- يمكن تحديد كلا المنفذين ومجموعة تجميع الارتباطات (LAG) على أنها محمية أو غير محمية.

الخطوة 27

طقطقة يطبق.

الخطوة 28

لحفظ التكوين بشكل دائم، انتقل إلى صفحة نسخ/حفظ التكوين أو انقر فوق أيقونة حفظ في الجزء العلوي من الصفحة.

القرار

لقد انتهيت الآن من تكوين إدارة المنافذ المستندة إلى الوقت بنجاح على محول Cisco Business 220.

للحصول على مزيد من التكوينات، ارجع إلى دليل إدارة المحولات Cisco Business 220 Series Switches.