الهدف

بروتوكول وقت الشبكة البسيط (SNTP) هو الإصدار المبسط لبروتوكول وقت الشبكة (NTP). NTP هو البروتوكول الذي يتم إستخدامه لمزامنة الساعات على الشبكة. يوفر الوقت خلال 100 مللي ثانية من الوقت الدقيق، ولكنه لا يقوم بمصادقة حركة المرور.

تسمح صفحة مصادقة SNTP الخاصة بالمحول للمسؤول بتكوين مفاتيح مصادقة بروتوكول وقت الشبكة (NTP) للتحقق من مصدر وقت. يجب إستخدام مصادقة SNTP فقط في الحالات التي لا تكون فيها المصادقة القوية مطلوبة لأنها لا توفر آليات التصفية المعقدة ل NTP.

يشرح هذا المستند كيفية تحديد مصادقة SNTP على محول من السلسلة Cisco Business 250 أو 350.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- CBS250 (ورقة البيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350 (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-2X (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-4X (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

تكوين مصادقة SNTP

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول.

الخطوة 2. أختر خيارات متقدمة من القائمة المنسدلة وضع العرض.

الخطوة 3. أختر إدارة.

الخطوة 4. حدد إعدادات الوقت > مصادقة SNTP.

الخطوة 5. حدد خانة الاختيار تمكين مصادقة SNTP.

الخطوة 6. انقر أيقونة زائد.

الخطوة 7. أدخل الرقم المستخدم لتعريف مفتاح مصادقة SNTP هذا في حقل معرف مفتاح المصادقة.

أختر مفتاح مصادقة. الخيارات هي:

- معرف من قبل المستخدم (مشفر) — يقوم هذا الخيار بتشفير مفتاح المصادقة.

- معرف من قبل المستخدم (نص عادي) — يعرض هذا الخيار مفتاح المصادقة في نص عادي.

أدخل المفتاح المستخدم للمصادقة في حقل مفتاح المصادقة.

حدد خانة الاختيار تمكين المفتاح الموثوق به للسماح للمحول بتلقي معلومات المزامنة من خادم SNTP فقط باستخدام مفتاح المصادقة هذا.

الخطوة 8. طقطقة يطبق.

الخطوة 9. انقر أيقونة الحفظ.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين إعدادات مصادقة SNTP بنجاح على المحول لديك.