الهدف

تسمح لك شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) بتجزئة شبكة منطقة محلية (LAN) بشكل منطقي إلى مجالات بث مختلفة. في السيناريوهات التي قد يتم فيها بث البيانات الحساسة على شبكة ما، يمكن إنشاء شبكات VLAN لتعزيز الأمان من خلال تخصيص بث لشبكة VLAN معيّنة. يمكن فقط للمستخدمين الذين ينتمون إلى شبكة VLAN الوصول إلى البيانات الموجودة على شبكة VLAN هذه ومعالجتها. يمكن أيضًا استخدام شبكات VLAN لتحسين الأداء من خلال تقليل الحاجة إلى إرسال عمليات البث وعمليات البث المتعدد إلى وجهات غير ضرورية.

أنت يستطيع خلقت VLAN، غير أن هذا ما من تأثير حتى ال VLAN يكون ربطت إلى على الأقل واحد ميناء، إما يدويا أو ديناميكيا. ميناء ينبغي دائما انتسبت إلى one or much VLANs.

يجب تكوين كل شبكة VLAN بمعرف VLAN فريد (VID) بقيمة من 1 إلى 4094. يحتفظ الجهاز VID 4095 كشبكة VLAN المتجاهلة. يتم تجاهل جميع الحزم المصنفة إلى شبكة VLAN التي تم تجاهلها عند الدخول، ولا تتم إعادة توجيهها إلى منفذ ما.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات واجهة شبكة VLAN على محول Cisco Business 350 Series Switch.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- CBS350 (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-2X (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-4X (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

تكوين إعدادات واجهة VLAN على محول ما

هام: قبل المتابعة مع الخطوات أدناه، تأكد من تكوين شبكات VLAN على المحول. لمعرفة كيفية تكوين إعدادات VLAN على المحول لديك، انقر هنا للحصول على تعليمات.

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر إدارة VLAN > إعدادات الواجهة.

الخطوة 2

أخترت قارن من القارن نوع قائمة ميلان إلى جانب وطقطقة يذهب أن يملء قائمة ميلان إلى جانب من ميناء أو LAGs على القارن.

- المنفذ — من القائمة المنسدلة نوع الواجهة، أختر المنفذ إذا كان هناك حاجة لاختيار منفذ واحد فقط.

- LAG — من القائمة المنسدلة نوع الواجهة، أختر LAG المراد تكوينه. يؤثر ذلك على مجموعة المنافذ المحددة في تكوين مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

الخطوة 3

انقر فوق زر الاختيار للمنفذ أو مجموعة تجميع الارتباطات (LAG) التي تريد تعديلها. انقر أيقونة التحرير.

الخطوة 3

انقر زر الراديو الذي يماثل وضع VLAN المرغوب للواجهة من القائمة المنسدلة.

- Access — القارن عضو untagged من VLAN وحيد. إذا تم إختيار هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 10.

- شنطة — القارن يكون عضو untagged من على الأكثر VLAN واحد وذو تمييز عضو من one or much VLANs. إذا تم إختيار هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 10.

- عام — القارن يستطيع كنت حددت عضو untagged من one or much VLANs.

- العميل — الواجهة في وضع Q-in-Q. وهذا يمكن شريك الارتباط من إستخدام ترتيبات شبكات VLAN الخاصة به عبر شبكة الموفر. إذا تم إختيار هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 10.

- شبكة VLAN الخاصة - المضيف — يعمل هذا الخيار على تعيين الواجهة على أنها إما معزولة أو مجتمعية. أنت يستطيع بعد ذلك أخترت إما معزول أو جماعة VLAN في الثانوي VLAN - مضيف منطقة.

- شبكة VLAN الخاصة - المختلطة — يعمل هذا الخيار على تعيين الواجهة على أنها مختلطة.

- VLAN تخطيط — Tunnel-Select لتعيين الواجهة كمنفذ حافة نفق VLAN.

- VLAN يخطط — واحد إلى واحد — يحدد أن يثبت القارن بما أن يكون استعملت كVLAN يخطط واحد إلى واحد حافة ميناء.

الخطوة 4 (إختياري)

في حقل تمييز EtherType، حدد طريقة تمييز EtherType لعلامة S-VLAN .

الخطوة 5 (إختياري)

انقر زر الانتقاء الذي يتوافق مع نوع الإطار المرغوب الذي يمكن أن تتلقاه الواجهة. يتم تجاهل الإطارات التي ليست نوع الإطار هذا عند الدخول. تتوفر هذه الخيارات في الوضع العام فقط.

- السماح بالكل — تقبل الواجهة كل أنواع الإطارات (الإطارات ذات علامات التمييز غير المميزة والإطارات ذات الأولوية المميزة).

- السماح بعلامات تمييز فقط — تقبل الواجهة الإطارات المميزة فقط.

- قم بالدخول غير المميز فقط — القارن يقبل فقط الإطارات غير المميزة والأولوية المميزة.

الخطوة 6 (إختياري)

فحصت يمكن أن يمكن مدخل ييصفي على القارن. عندما مدخل مكنت ييصفي، القارن يتجاهل كل إطار قادم أن يكون صنفت كVLANs من أي القارن ليس عضو. لا يتاح هذا إلا في الوضع العام.

الخطوة 7 (إختياري)

أختر شبكة VLAN الأساسية من القائمة المنسدلة لشبكة VLAN الأساسية. يتم إستخدام شبكة VLAN الأساسية للسماح باتصال الطبقة 2 من المنافذ المختلطة إلى المنافذ المعزولة وإلى منافذ المجتمع.

ملاحظة: بدلا من ذلك، يمكنك تركه فارغا إذا لم تكن الواجهة في وضع شبكة VLAN الخاصة ثم تخطي الخطوة 10.

الخطوة 8 (إختياري)

أخترت يعزل أو مجتمع VLAN ل أن يتطلب فقط VLAN ثانوي وحيد.

ملاحظة: تكون القائمة المنسدلة الخاصة بشبكة VLAN الثانوية - المضيف متاحة فقط في حالة تحديد شبكة VLAN الخاصة - المضيف. لمعرفة كيفية تكوين إعدادات VLAN الخاصة على محول ما، انقر هنا للحصول على تعليمات.

الخطوة 9 (إختياري)

بالنسبة للمنافذ المختلطة، انقل جميع شبكات VLAN الثانوية المطلوبة لإعادة توجيه الحزمة العادية من شبكات VLAN الثانوية المتاحة ثم انقر فوق >الزر. يمكن أن تكون منافذ خطوط الاتصال والمنافذ المختلطة أعضاء في شبكات VLAN متعددة.

ملاحظة: لا تتوفر هذه المناطق إلا في حالة تحديد شبكة VLAN الخاصة - المختلطة.

لمعرفة كيفية تكوين إعدادات VLAN الخاصة على محول ما، انقر هنا للحصول على تعليمات.

الخطوة 10

انقر فوق تطبيق، ثم انقر فوق إغلاق.

الخطوة 11

انقر على حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

أنت سوفت الآن يتلقى شكلت ال VLAN قارن عملية إعداد على ك cisco عمل 350 sery مفتاح.