عبر واجهة مستخدم ويب Via CLI

الهدف

يتم إستخدام شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) بشكل أساسي لتكوين مجموعات بين الأجهزة المضيفة بغض النظر عن موقع الأجهزة المضيفة الفعلي. وبالتالي، فإن شبكة VLAN تحسن الأمان بمساعدة تكوين المجموعة بين الأجهزة المضيفة. أحد أكثر الأسباب شيوعا لإعداد شبكة VLAN هو إعداد شبكة VLAN للصوت، وشبكة VLAN منفصلة للبيانات. هذا يوجه الربط لكل نوع من البيانات رغم إستخدام الشبكة نفسها.

تحدد هذه المقالة مختلف مجموعات البروتوكولات كما تساعد على إضافة مجموعة جديدة قائمة على البروتوكول. مع هذه الإعدادات، يمكن تعريف المجموعات المستندة إلى البروتوكول وارتباطها بمنفذ ما؛ لذلك، يتم تعيين كل حزمة تنشأ من مجموعات البروتوكول إلى شبكة VLAN التي تم تكوينها على الصفحة.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- CBS350 (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-2X (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-4X (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

خلقت VLAN

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول واختر متقدم من القائمة المنسدلة وضع العرض في الركن العلوي الأيمن.

الخطوة 2

طقطقة VLAN إدارة.

الخطوة 3

قم بالتمرير إلى أسفل وحدد مجموعات VLAN > المجموعات المستندة إلى البروتوكول.

الخطوة 4

انقر فوق رمز الإضافة في جدول المجموعة المستند إلى البروتوكول لإنشاء مجموعة مستندة إلى البروتوكول.

الخطوة 5

أختر زر إختيار في منطقة التضمين لنوع البروتوكول الذي تريد إستخدامه.

- Ethernet V2 — تشير هذه المعلمة إلى حزمة البيانات على إرتباط Ethernet.

- LLC-SNAP (RFC1042) — تشير هذه المعلمة إلى التحكم في الارتباط المنطقي باستخدام بروتوكول الوصول إلى الشبكة الفرعية (LLC-SNAP). تعمل هذه البروتوكولات معا لضمان إرسال البيانات بفعالية داخل الشبكة.

- LLC — تشير هذه المعلمة إلى التحكم في الارتباط المنطقي (LLC). إنها الطبقة الفرعية من طبقة إرتباط البيانات، والتي تعمل كواجهة بين الطبقة الفرعية للتحكم في وصول الوسائط وطبقة الشبكة.

إذا كنت قد أخترت Ethernet V2، فاستمر في هذه الخطوة. إذا لم تكن هناك خطوة، فتابع إلى الخطوة 6. من القائمة المنسدلة نوع الإيثرنت، أختر نوع إيثرنت للإشارة إلى البروتوكول الذي سيتم تغليفه في حمولة إطار الإيثرنت. الخيارات هي:

- IP (0x0800) — إطار Ethernet V2 يحتوي على حزمة IPv4.

- IPX (0x8137-0x8138) — إطار Ethernet V2 مع تبادل حزم الشبكات البينية (IPX).

- IPv6 (0x86DD) — إطار V2 لشبكة إيثرنت يحتوي على حزمة IPv6.

- ARP (0x0806) — إطار Ethernet V2 مع حزمة بروتوكول تحليل العنوان (ARP).

- معرف من قبل المستخدم — يمكن للمسؤول إدخال قيمة بروتوكول ومعرف مجموعة في الحقول المقابلة.

الخطوة 6

إذا كنت قد أخترت LLC-SNAP (RFC1042) أو LLC، فقم بالمتابعة مع هذه الخطوة. دخلت في البروتوكول قيمة مجال، البروتوكول قيمة. المدى هو 0x0600-0xFFFF.

في حقل معرف المجموعة، أدخل معرف المجموعة للبروتوكول. يمكنك تعيين رقم بين 1-2147483647.

الخطوة 7

طقطقة يطبق.

الخطوة 8

انقر أيقونة الحفظ في الركن العلوي الأيمن من الشاشة. سيؤدي هذا إلى حفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

لقد انتهيت الآن من تكوين شبكة VLAN للمجموعة المستندة إلى البروتوكول بنجاح.

هل تبحث عن مزيد من المعلومات حول شبكات VLAN لمحولات Cisco Business Switches لديك؟ راجع أي من الروابط التالية للحصول على مزيد من المعلومات.

خلقت VLANs             عضوية المنفذ إلى شبكة VLAN             عضوية شبكة VLAN الخاصة             منافذ الوصول وخطوط الاتصال             المجموعات المستندة إلى البروتوكول إلى شبكة VLAN             إعدادات المنفذ إلى شبكة VLAN             شبكة VLAN المستندة إلى الشبكات الفرعية              تكوين مجموعة بث تلفزيوني متعدد إلى شبكة VLAN             عضوية Access Port Multicast TV VLAN             عضوية TV VLAN لمنفذ العميل Customer Port