الهدف:

الهدف من هذا المستند هو عرض كيفية تحديد ميزة Smartport واستكشاف أخطائها وإصلاحها وتعطيلها إذا كانت تتسبب في حدوث مشاكل مع المحول لديك.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- السلسلة CBS250 | 3.1 تنزيل الأحدث

- السلسلة CBS350 | 3.1 تنزيل الأحدث

- Sx550X Series | 3.1 تنزيل الأحدث

المقدمة

هل تعلم أن محول CBS250 أو CBS350 يتضمن ميزة Smartport؟

تطبق ميزة Smartport هذه إعداد تم تكوينه مسبقا على منفذ المحول هذا استنادا إلى نوع الجهاز الذي يحاول الاتصال. يسمح Auto Smartport للمحول بتطبيق هذه التكوينات على الواجهات تلقائيا عند اكتشاف الجهاز.

تحتوي منافذ SmartPorts على تكوينات سابقة الإعداد لما يلي:

- طابعة

- سطح المكتب

- ضيف

- الخادم

- مضيف

- كاميرا بروتوكول الإنترنت

- هاتف بروتوكول الإنترنت

- هاتف بروتوكول الإنترنت + سطح المكتب

- تبديل

- الموجّه

- نقاط الوصول اللاسلكية

يمكن أن تكون المنافذ الذكية توفير وقت كبير لك، ولكن قد تكون هناك ظروف تحتاج فيها إلى تغيير الإعدادات. في بعض الحالات، قد يكون من الأسهل تعطيل ميزة Smartport فقط والانتقال! لست متأكدا؟ راجع هذه المقالة للحصول على مزيد من التفاصيل.

ستجيب هذه المقالة عن هذين السؤالين:

- هل تم تمكين ميزة Smartport؟

- ماذا إذا تم تمكين ميزة SmartPort، ولكن لا يبدو أنها تعمل؟

- كيف يمكنني تعطيل ميزة Smartport؟

أول شيء، دعنا نعرف إذا كان لديك ميزة Smartport ممكنة.

هل تم تمكين ميزة Smartport؟

الجواب القصير يعتمد!

إذا كان لديك إصدار 3.0.0.69 (أو إصدار سابق) من البرنامج الثابت ويمكنك الترقية إلى أحدث إصدار (إصدار مارس 2021) 3.1 (أو إصدار أحدث عند التوفر)، فسوف يبقى الإعداد الافتراضي مع تمكين ميزة Smartport.

إذا قمت بشراء محول يحتوي على إصدار البرنامج الثابت 3.1 (أو إصدار أحدث)، فستحصل البرامج الثابتة على ميزة Smartport معطلة بشكل افتراضي. تم إجراء هذا التغيير لأن بعض العملاء لا يريدون بالضرورة إستخدام ميزة SmartPort أو أنها تتسبب في حدوث مشكلة في الاتصال ولم يدرك العملاء أنه تم تمكينها.

إذا لم تكن متأكدا من تمكين الميزة، فيمكنك التحقق. انتقل إلى Smartport > خصائص. في هذا الموقع، يمكنك عرض إعدادات Smartport أو ببساطة تعطيل الميزة إذا أخترت.

إذا كنت ترغب في إتخاذ خطوات تفصيلية لترقية البرامج الثابتة، فيمكنك مراجعة البرامج الثابتة الخاصة بترقية المقالة على محول ما.

ماذا إذا تم تمكين ميزة SmartPort، ولكن لا يبدو أنها تعمل؟

للتحقق من هذه المشاكل المحتملة، قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب (UI) في المحول.

بمجرد أن تصبح واجهة مستخدم ويب، قم بتغيير وضع العرض من "أساسي" إلى "متقدم". هذا موجود في الزاوية العليا اليمنى من الشاشة.

التحقق من إعدادات بروتوكول الاكتشاف

يتطلب المحول تمكين بروتوكول أستكشاف Cisco (CDP) و/أو بروتوكول اكتشاف إرتباط الطبقة (LLDP). تشترك هذه البروتوكولات في معلومات التعريف بين الأجهزة المتصلة أو معدات الشبكة، والتي تمكن الجهاز من الإعلان عن نوع الجهاز وإصدار نظام التشغيل وعنوان IP والتكوين والإمكانات الخاصة بالمحول. تكون CDP خاصة ب Cisco وربما لا تكتشف المعدات غير التابعة ل Cisco. يتم تمكين كل من CDP و LLDP بشكل افتراضي، لذلك ما لم تقم بتغييره يدويا، يمكنك الانتقال إلى القسم التالي.

إذا كنت بحاجة إلى تغيير CDP و LLDP يدويا مرة أخرى إلى تمكين، فيجب إعادة تشغيل المعدات لمعرفة ما إذا كانت ميزة Smartport تعمل الآن. يمكنك التحقق من هذه تحت علامة التبويب إدارة. إذا كان ذلك يصلح قضيتك، تهانينا!

إذا لم يتم تعريف الجهاز بشكل واضح بواسطة CDP أو LLDP، فقد ترغب في تعطيل ميزة Smartport لإزالة المشاكل. انقر للانتقال إلى قسم تعطيل المنافذ الذكية في هذه المقالة.

فحص تكوينات المنفذ

الخطوة 1

انتقل إلى الإدارة.

الخطوة 2

قم بالتمرير لأسفل وحدد السجلات > ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

الخطوة 3

تحقق من سجلات الجهاز. ابحث عن تأمين المنفذ الموضوع على القفل الكلاسيكي أو أي إدخالات لم تنتج من تكوين قمت بضبطه. أيضا، ابحث عن أي مدخلات قد تضع المنافذ على أنها معطلة أو معطلة.

الخطوة 4

انتقل إلى الإدارة.

الخطوة 5

قم بالتمرير لأسفل وحدد الاكتشاف - CDP > معلومات الجوار ل CDP.

الخطوة 6

تحقق من الأجهزة التي قد تكون أو لا تكون أجهزة Cisco المتصلة بالمحول لديك. تحقق من أنها الأجهزة الصحيحة ومن صحة عناوين IP.

الخطوة 7

طقطقة إدارة.

الخطوة 8

حدد اكتشاف - CDP > معلومات الجوار ل CDP.

.

الخطوة 9

تحقق من أي معلومات CDP متاحة. إذا كنت لا تزال تواجه مشاكل في الاتصال، فاتبع الخطوات الموجودة في القسم التالي لتعطيل ميزة Smartport.

التحقق من أمان المنفذ

الخطوة 1

انتقل إلى الأمان.

الخطوة 2

قم بالتمرير لأسفل وحدد أمان المنفذ.

الخطوة 3

في صفحة أمان المنفذ، تحقق من وجود أي منافذ غير موجودة على القفل الكلاسيكي. القفل الكلاسيكي هو الإعداد الافتراضي لكل منفذ. أي منفذ ليس على القفل التقليدي، له حد على عدد الأجهزة على ذلك المنفذ، والذي يمكن أن يتسبب في قطع الاتصال. في حالة عدم تكوين هذا الإعداد، يمكنك اتباع خطوات تعطيل Smartports لإصلاح هذه المشكلة.

الخطوة 4

انتقل مرة أخرى إلى أمان المنفذ وتحقق من أن جميع المنافذ عادت إلى القفل الكلاسيكي وتحقق من الاتصال باستخدام الأجهزة في شبكتك.

إذا واجهت أي انقطاع أو مشاكل في الإنترنت، فتحقق من إرجاع الاتصال. إذا لم يؤد هذا إلى إصلاح مشاكل المنفذ الخاصة بك، فقد ترغب في تعطيل ميزة Smartport كما هو مفصل في القسم التالي من هذه المقالة.

كيف يمكنني تعطيل ميزة Smartport؟

الخطوة 1

أختر Smartport > خصائص.

الخطوة 2

حدد تعطيل بجوار Administrative Auto Smartport، لتعطيل Smartport بشكل عام على المحول. انقر فوق الزر تطبيق.

سيقوم هذا بتعطيل Smartport على جميع الواجهات ولكنه لن يؤثر على تكوينات شبكة VLAN اليدوية.

القرار:

في هذا المستند، تعلمت كيفية أستكشاف أخطاء ميزة Smartport وإصلاحها وتعطيلها عند ظهور مشاكل في الاتصال في شبكتك.

هل تبحث عن مزيد من المقالات على المحول CBS250 أو CBS350؟ اطلع على أي من الروابط أدناه للحصول على مزيد من المعلومات!

إعدادات SNMP             طرق عرض SNMP             مجموعات SNMP             ترقية صورة DHCP             قوة كلمة المرور             إعدادات TCP و UDP             أمان المنفذ             إعدادات الوقت             ترقية البرامج الثابتة             أفضل ممارسات SmartPort             إعادة ضبط المحول             أستكشاف الأخطاء وإصلاحها: لا يوجد عنوان IP             أستكشاف أخطاء ترفرفة الارتباط وإصلاحها             خلقت VLANs