الهدف

توضح هذه المقالة أنه عند إستخدام لوحة معلومات الأعمال (CBD) من Cisco إذا لم يكن فحص المحول المضمن يتصل بالمدير، فقد تكون المشكلة اسم الشهادة الخاص بك.

الأجهزة

- سلسلة مبدلات Cisco Business 250 و 350

البرنامج

- لوحة معلومات الأعمال من Cisco

هاهو السكوب

عند إستخدام CBD مع شهادة موقعة عليه، إذا كنت تخطط لاستخدام المسبار المضمن للمحول، فإن المفتاح يجب أن يثق في الشهادة على لوحة المعلومات. وعادة ما يعني ذلك أنه يجب تثبيت شهادة المرجع المصدق الجذر (التي وقعت على شهادة لوحة المعلومات) على المحول.

لن يثق المحول في الشهادة الموجودة على لوحة المعلومات إذا تم إستيراد شهادة المرجع المصدق الجذر إلى المحول وكانت هناك مساحة في الاسم. إذا كان المحول لا يثق في الشهادة الموجودة على لوحة المعلومات، فلن يتصل المسبار المضمن.

كيفية التحقق من اسم الشهادة

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب (UI) للمحول وحدد متقدم في الركن العلوي الأيسر من الصفحة.

الخطوة 2

انقر فوق الأمان.

الخطوة 3

انزلق لأسفل وحدد إعدادات التراخيص > إعدادات شهادات CA.

الخطوة 4

حدد الشهادة. في هذا المثال، سترى مسافة بين الكلمات في الاسم. في هذا السيناريو، سيفشل التحقيق في إجراء اتصال ناجح بالمدير. إذا كان لديك مساحة باسم ترخيصك، تحتاج لحذفها وإعادة إنشائها.

الخطوة 5

انقر على الشهادة وأيقونة الحذف.

الخطوة 6

انقر فوق أيقونة الإضافة.

الخطوة 7

قم بإضافة اسم شهادة لا يحتوي على أي مسافات. نسخ ولصق معلومات الشهادة. ليس لديك أي مسافات في الاسم!

القرار

هذا هو، إذا كان هذا هو قضيتك، يجب أن تكون جيدة للذهاب. لمراقبة هذا الحل البديل للتحديثات المستقبلية، انقر فوق هذا الارتباط.

لمزيد من المعلومات عن الشهادات، راجع ما يلي:

- إدارة الشهادات على لوحة معلومات أعمال Cisco

- إستخدام Let’s تشفير التراخيص باستخدام لوحة معلومات الأعمال من Cisco

- إستخدام Let's تشفير الشهادات باستخدام لوحة معلومات الأعمال من Cisco والتحقق من صحة DNS