الهدف

تفيد وظيفة إعادة تحميل محولات Cisco Small Business Switches عندما تتطلب تغييرات معينة في الإعدادات إعادة تمهيد لتطبيق إعدادات التكوين بالكامل، أو إذا لم يكن الجهاز يعمل كما هو متوقع. تنعكس إعدادات تكوين جهاز الشبكة بعد إعادة تشغيل الجهاز.

تستخدم ميزة "إعادة الضبط" لإزالة إعدادات التكوين الجاري تشغيلها أو الحالية على جهاز الشبكة واستعادتها إلى الإعدادات الافتراضية الأصلية. يوصى بإعادة الضبط اليدوي عندما يلزم إعادة تكوين الجهاز بأكمله.

تقدم هذه المقالة إرشادات حول كيفية إعادة ضبط محول من السلسلة Cisco Business 350 يدويا وكذلك كيفية إعادة التحميل أو إعادة الضبط من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- CBS350 (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-2X (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-4X (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

إعادة ضبط المحول يدويا

عندما يفشل المحول في العمل ولا يمكن إعادة ضبطه باستخدام الأداة المساعدة المستندة إلى الويب، يمكن إعادة ضبط المحول يدويا لاستعادة تكوين إعدادات المصنع الافتراضية.

الخطوة 1

افصل جميع كبلات الإيثرنت من المحول.

الخطوة 2

باستخدام رقم تعريف شخصي، اضغط باستمرار على زر إعادة ضبط في المحول لمدة تتراوح من 15 إلى 20 ثانية.

الخطوة 3

بمجرد أن تضئ كل المنافذ التي تبعث الضوء، قم بإطلاق زر إعادة ضبط.

يتم تعطيل خدمات Telnet و SSH بشكل افتراضي. سيكون عليك الوصول إلى وحدة تحكم المحول باستخدام الكمبيوتر المتصل مباشرة بالمحول من خلال الكبل التسلسلي.

الخطوة 4

قم بتوصيل الكمبيوتر مباشرة بالمحول باستخدام كبل تسلسلي.

الخطوة 5

سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco.

الخطوة 6

سيُطلب منك تكوين كلمة مرور جديدة لحماية شبكتك بشكل أفضل. اضغط على Y للإجابة بـ "نعم" أو N للإجابة بـ "لا" على لوحة المفاتيح لديك.

يتم الضغط على Y في هذا المثال. إذا تم ضغط N، فقم بالتخطي إلى الخطوة 9.

الخطوة 7 (إختياري)

أدخل كلمة المرور القديمة ثم اضغط على Enter من لوحة المفاتيح.

الخطوة 8 (إختياري)

أدخل كلمة المرور الجديدة وأكدها وفقا لذلك ثم اضغط على Enter من لوحة المفاتيح.

الخطوة 9. دخلت الشامل تشكيل أسلوب من المفتاح ب يدخل التالي:

CBS350#configure terminal

الخطوة 10 (إختياري)

لتغيير اسم المضيف للمحول لديك، أدخل ما يلي:

CBS350(config)#hostname [hostname]

الخطوة 11 (إختياري)

لتمكين خدمة Telnet على المحول لديك، أدخل الأمر التالي:

خادم CBS350(config)#ip telnet

الخطوة 12 (إختياري)

لتمكين خدمة SSH على المحول لديك، أدخل الأمر التالي:

خادم CBS350(config)#ip ssh

إعادة تحميل المحول يدويا من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر)

قد تختلف الأوامر المتاحة حسب الطراز الدقيق لجهازك.

الخطوة 1

سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

في هذا المثال، يتم الوصول إلى المحول من خلال بروتوكول SSH.

هام: عند إعادة تحميل محول، يتم حذف ملف التكوين الجاري تشغيله. قبل متابعة إرشادات إعادة التحميل، تأكد من حفظ جميع إعدادات التكوين الجاري تشغيلها لتجنب فقدان البيانات.

الخطوة 2

في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحوّل، احفظ الإعدادات التي تم تكوينها في ملف تكوين بدء التشغيل، من خلال إدخال ما يلي:

إذا كنت ترغب في المتابعة دون حفظ إعدادات التكوين الجاري تشغيلها، فقم بالتخطي إلى الخطوة 4.

CBS350(config)#copy running-config startup-config

الخطوة 3

ضغطت Y لموافقة أو ن ل ما من فوق ك لوحة مفاتيح ما إن ال overwrite مبرد [config]... يظهر رسالة حث.

الخطوة 4

لإعادة تحميل المحول، أدخل أي من الأوامر التالية:

- reload - أستخدم الأمر reload لإعادة تحميل المحول على الفور.

- إعادة تحميل {{في hhh:mm | ممم | في hh:mm [يوم]} - أستخدم هذا الأمر لتحديد إعادة تحميل المحول المجدول.

- في hhh:mm | MMM - جدولة إعادة تحميل الصورة لتدخل حيز التنفيذ في الدقائق أو الساعات والدقائق المحددة. ويجب أن تتم عملية إعادة التحميل في غضون 24 يوما تقريبا.

- في hh:mm - جدولة إعادة تحميل الصورة التي سيتم تنفيذها في الوقت المحدد باستخدام تنسيق 24 ساعة. إن يعين أنت الشهر واليوم، ال reload يتقرر أن يحدث في الوقت والتاريخ محددين. إن لا يعين أنت الشهر واليوم، ال reload يقع في الوقت المحدد في اليوم حالي (إن يكون الوقت المحدد متأخر من الوقت الحالي) أو في اليوم التالي (إن كان الوقت المحدد مبكر من الوقت الحالي). تعيين 00:00 جدولة إعادة التحميل لمنتصف الليل. يجب أن تتم عملية إعادة التحميل في غضون 24 ساعة.

يمكن إستخدام هذا الخيار فقط في حالة تكوين إعدادات وقت النظام للمحول. لمعرفة كيفية ذلك، انقر هنا للحصول على تعليمات.

- اليوم - عدد اليوم في النطاق من 1 إلى 31.

- الشهر - شهر السنة في النطاق من يناير إلى ديسمبر.

CBS350#reload at 10:00 11 Apr

في هذا مثال، استعملت reload في 10:00 11 apr.

الخطوة 5

ضغطت Y لموافقة أو ن ل ما من فوق ك لوحة مفاتيح ما إن ال أمر يعيد يعيد النظام كامل ويقطع الاتصال جلسة عمل يظهر رسالة حث.

الخطوة 6 (إختياري)

لعرض معلومات حول إعادة تحميل مجدول، أدخل ما يلي:

CBS350#show reload

الخطوة 7 (إختياري)

لإلغاء إعادة التحميل المجدول، أدخل الأمر reloadCancel.

CBS350#reload cancel

سيتم إعلامك بإجهاض إعادة التحميل المجدول.

أنت سوفت الآن يتلقى بنجاح أعدت ك cisco عمل 350 sery مفتاح من خلال ال CLI.

في المثال أدناه، يتم إستخدام إعادة التحميل الفورية ويتم إدخال Y في كلا السؤالين.

هل تبحث عن مزيد من المقالات على المحول CBS350 لديك؟ راجع أي من الروابط أدناه للحصول على مزيد من المعلومات.

إعدادات عنوان IP إعدادات المكدس محدد وضع التجميع إرشادات التجميع مصادقة مستخدم SSH مصادقة خادم SSH إسترداد كلمة المرور الوصول إلى CLI باستخدام PuTTY خلقت VLANs إعادة ضبط المحول