الهدف

البرنامج الثابت هو البرنامج الذي يتحكم في تشغيل المحول ووظائفه. وهي مجموعة من البرامج والأجهزة التي تحتوي على رمز البرنامج والبيانات المخزنة فيها لكي يعمل الجهاز.

تؤدي ترقية البرنامج الثابت إلى تحسين أداء الجهاز، مما قد يوفر أمانا محسنا وميزات جديدة وإصلاحات للأخطاء. تكون هذه العملية ضرورية أيضا إذا واجهت التالي:

- انقطاع الشبكة المتكرر أو الاتصال المتقطع باستخدام المحول

- اتصال بطيء

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية ترقية البرنامج الثابت على المحول لديك.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- السلسلة CBS220 (ورقة البيانات) | 2.0.0.17

ترقية البرامج الثابتة في المحول

ترقية البرنامج الثابت

هام: قبل المتابعة، تأكد من تنزيل أحدث البرامج الثابتة للمحول الخاص بك أولا من الارتباط المناسب أعلاه. وكبديل، يمكنك اتباع الخطوات في كيفية تنزيل البرامج الثابتة وترقيتها على أي جهاز. إذا كنت تفضل إستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) لترقية البرامج الثابتة، فانقر هنا.

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول واختر إدارة > إدارة الملفات > عمليات البرامج الثابتة.

الخطوة 2

في صفحة عمليات البرنامج الثابت:

- انقر فوق زر راديو تحديث البرامج الثابتة ليكون هو "نوع العملية".

- انقر فوق زر الخيار HTTP/HTTPS كطريقة نسخ.

- لاسم الملف، انقر تصفح... وتحديد مكان ملف البرنامج الثابت الذي تم تنزيله مسبقا من الكمبيوتر.

ستختلف خيارات طريقة النقل بناء على طراز المحول لديك. بالنسبة لسلسلة CBS250/CBS350، يمكنك إختيار USB إذا كنت ترغب في نقل البرامج الثابتة إلى المحول باستخدام محرك أقراص فلاش USB. في المحولات من السلسلة CBS220، تتوفر طريقة نقل TFTP.

الخطوة 3

أختر الملف ثم انقر فوق فتح.

الخطوة 4

طقطقة يطبق.

أعد تمهيد المحول

لتطبيق إصدار البرنامج الثابت الذي تمت ترقيته، يجب إعادة تمهيد المحول.

الخطوة 1

أختر إدارة > إعادة التمهيد.

الخطوة 2

في هذه الصفحة، أدخل ما يلي:

- تأكد من تحديد الإعداد الافتراضي الفوري.

- (إختياري) حدد خانات الاختيار إستعادة إعدادات المصنع الافتراضية أو مسح ملف تكوين بدء التشغيل إذا كان ذلك مطلوبا. مع تحديد أي من الخيارين، يقوم المحول بشكل أساسي بإعادة ضبط إعدادات المصنع الافتراضية لأنه سيتم حذف كل من تكوينات التشغيل والتشغيل عند إعادة التمهيد.

- طقطقة reboot.

سيقوم المحول بعد ذلك بإعادة التمهيد. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

يتوفر خيار إعادة التمهيد الفوري في CBS250/CBS350 وليس في محولات CBS220.

التحقق من البرنامج الثابت الجديد

للتحقق مما إذا كان قد تم ترقية البرنامج الثابت الجديد بنجاح:

الخطوة 1

أختر إدارة > إدارة الملفات > عمليات البرامج الثابتة.

الخطوة 2

تحقق من منطقة إصدار البرنامج الثابت النشط للتحقق مما إذا كان قد تم تحميل البرنامج الثابت المحدث بنجاح إلى المحول.

عمل رائع! لقد قمت الآن بترقية البرنامج الثابت لمحول Cisco Business بنجاح.