الهدف

بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP) وبروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP) هما بروتوكولات نقل تعد بعض البروتوكولات الأساسية لمجموعة بروتوكولات الإنترنت. يعمل كل من TCP و UDP في طبقة النقل من نموذج TCP/IP. يستخدم بروتوكول TCP مصافحة ثلاثية الإتجاه لإنشاء الاتصال الموثوق به، في حين أن بروتوكول UDP غير موثوق به ولكنه أسرع عند مقارنته ببروتوكول TCP. يقدم جهاز الشبكة بعض الخدمات التي تستخدم إما TCP أو UDP لإدارة الجهاز بسهولة. يمكن تمكين الخدمات أو تعطيلها استنادا إلى المتطلبات.

يتم عرض معلومات خدمات TCP و UDP في جداول خدمة TCP و UDP الخاصة بصفحة الأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول. تصف المعلومات الموضحة في هذه الجداول الحالة الحالية لخدمات TCP و UDP الممكنة. يمكنك إستخدام هذه المعلومات لإدارة أي من الخدمات التي تم تمكينها على المحول واستكشاف أخطائها وإصلاحها.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين خدمات TCP و UDP على محول Cisco Business 250 أو 350 Series.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- CBS250 (ورقة البيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350 (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-2X (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-4X (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

تكوين خدمات TCP/UDP على المحول لديك

تكوين خدمات TCP/UDP

تمكن صفحة خدمات TCP/UDP الخدمات المستندة إلى TCP أو UDP على الجهاز، عادة لأسباب أمنية. اتبع هذه الخطوات لتمكين خدمة معينة أو تعطيلها:

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول لديك ثم أختر الأمان > خدمات TCP/UDP.

الخطوة 2. تحقق من تمكين HTTP لتمكين خدمة بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP) على المحول لديك. بشكل افتراضي، يمكن تكوين محولات Cisco Small Business من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب باستخدام مستعرض ويب وبالتالي يتم التحقق من هذه الخدمة بشكل افتراضي.

الخطوة 3. تحقق من تمكين HTTPS لتمكين خدمة Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) على المحول لديك. الاتصال بين المسؤول والمحول باستخدام HTTP غير مشفر. يمكنك تمكين خدمة HTTPS التي تعمل مع بروتوكول طبقة مأخذ التوصيل الآمنة (SSL) من توفير اتصال مستعرض ويب أكثر أمانا للمسؤول باستخدام الأداة المساعدة لتكوين المحول. يتم تمكين هذه الخدمة بشكل افتراضي.

الخطوة 4. تحقق من تمكين بروتوكول SNMP لتمكين خدمة بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) على المحول لديك. SNMP هو بروتوكول طبقة تطبيق يتم إستخدامه لإدارة شبكة ومراقبتها. لكي تعمل ميزات SNMP المختلفة بشكل صحيح، يلزمك أولا تمكين خدمة SNMP.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تمكين خدمة SNMP.

الخطوة 5. حدد خانة الاختيار تمكين خدمة Telnet لتمكين خدمة Telnet على المحول لديك. Telnet هو بروتوكول شبكة يسمح للجهاز بأن يتم التحكم فيه بواسطة واجهة سطر أوامر عبر الإنترنت أو شبكة LAN. عند تمكين برنامج Telnet، يمكن أن يقوم المسؤول بتكوين المحول من خلال إستخدام تطبيق عميل برنامج Telnet. ومع ذلك، نظرا لأنه لا يتم تشفير رسائل Telnet، فمن المستحسن إستخدام خدمة SSH.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تعطيل خدمة Telnet.

الخطوة 6. حدد خانة الاختيار enable SSH service لتمكين خدمة طبقة الأمان (SSH) على المحول لديك. يسمح SSH للمسؤول بتكوين المحول من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI) باستخدام برنامج جهة خارجية. في وضع واجهة سطر الأوامر (CLI) عبر بروتوكول SSH، يمكن للمسؤول تنفيذ تكوينات أكثر تقدما في اتصال آمن.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم تمكين خدمة Telnet.

الخطوة 7. انقر على تطبيق لحفظ الإعدادات.

الخطوة 8. (إختياري) انقر فوق حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين خدمات TCP/UDP على المحول لديك.

عرض جدول خدمة TCP

يعرض جدول خدمة TCP المعلومات التالية:

- اسم الخدمة - خدمات الوصول المختلفة الممكنة حاليا لاتصالات TCP.

- النوع - نوع TCP الذي تستخدمه كل خدمة. والنوعان هما:

- بروتوكول TCP - يوفر اتصالا موثوقا بين الأجهزة المضيفة للإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت (IP).

- بروتوكول TCP6 - يوفر اتصالا موثوقا بين الأجهزة المضيفة التي تدعم بروتوكولي IPv4 و IPv6.

- عنوان IP المحلي - عنوان IP الذي يستخدمه المحول لتقديم إتصالات TCP.

- المنفذ المحلي - رقم المنفذ المستخدم بواسطة المحول لكل خدمة TCP لتلقي طلبات الاتصال.

- عنوان IP البعيد - عنوان IP الخاص بالجهاز الذي يطلب اتصال TCP من خلال خدمة TCP المحددة.

- المنفذ البعيد - رقم المنفذ الذي يستخدمه الجهاز البعيد للاتصال بخدمة TCP المحددة.

- الحالة - الحالة الحالية للاتصال. بعض الولايات هي:

- الاستماع - يقوم المحول بإجراء أي اتصال لهذه الخدمة على المنفذ المحلي.

- ثابت - يشير إلى وجود اتصال نشط.

- وقت الانتظار - يشير إلى اتصال تم إغلاقه، ولكنه تم تعقبه حتى يمكن للحزم التي لم يتم طلبها بعد الوصول إلى الوجهة.

يجب أن تكون قد شاهدت الآن جدول خدمة TCP على المحول لديك.

عرض جدول خدمة UDP

يعرض جدول خدمة UDP المعلومات التالية:

- اسم الخدمة - خدمات الوصول المختلفة الممكنة حاليا لاتصالات UDP.

- النوع - نوع UDP المستخدم من قبل كل خدمة. والنوعان هما:

- UDP - يوفر اتصالا بين مضيفي IPv4.

- UDP6 - يوفر اتصالا بين الأجهزة المضيفة لكل من IPv4 و IPv6.

- عنوان IP المحلي - عنوان IP الذي يستخدمه المحول لتقديم إتصالات UDP.

- المنفذ المحلي - رقم المنفذ المستخدم بواسطة المحول لكل خدمة UDP لتلقي طلبات الاتصال.

- مثيل التطبيق - مثيل خدمة UDP الحالي.

لقد قمت الآن بعرض جدول خدمة UDP على محول Cisco Business 250 أو 350 Series.

هل تبحث عن مزيد من المقالات على المحول CBS250 أو CBS350؟ اطلع على أي من الروابط أدناه للحصول على مزيد من المعلومات!

إعدادات SNMP طرق عرض SNMP مجموعات SNMP ترقية صورة DHCP قوة كلمة المرور أمان المنفذ إعدادات الوقت ترقية البرامج الثابتة أفضل ممارسات SmartPort أستكشاف الأخطاء وإصلاحها: لا يوجد عنوان IP أستكشاف أخطاء Smartports وإصلاحها أستكشاف أخطاء ترفرفة الارتباط وإصلاحها خلقت VLANs