الهدف

بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) هو بروتوكول لمعيار الإنترنت يستخدم لإدارة الأجهزة على شبكات IP. يتم إستخدام رسائل SNMP لفحص المعلومات المتعلقة بالكائنات التي تتم إدارتها والإبلاغ عنها. يستخدم SNMP قواعد معلومات الإدارة (MIB) لتخزين الكائنات المتاحة في مساحة اسم هرمية أو مهيكلة على شجرة تحتوي على معرفات الكائنات (OIDs). يعرف OID المعلومات الموجودة في هيكل قاعدة معلومات الإدارة التي يمكن قراءتها أو تعيينها عبر SNMP.

طرق عرض SNMP هي مجموعة فرعية من كائنات قاعدة معلومات الإدارة (MIB) التي يمكن تعيينها إلى مجموعة وصول SNMP للتحكم في امتيازات الكتابة والقراءة والإشعار الخاصة بمستخدمي SNMP حول معلومات كائن قاعدة معلومات الإدارة (MIB). طريقة العرض هي تسمية معرفة من قبل المستخدم لمجموعة من أشجار MIB الفرعية. يتم تعريف كل معرف شجرة فرعية بواسطة معرف فئة المورد (OID) الخاص بجذر الأشجار الفرعية ذات الصلة. يمكن إستخدام أسماء معروفة لتحديد جذر الشجرة الفرعية المطلوبة أو يمكن إدخال معرف فريد (OID).

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين طرق عرض SNMP على محول Cisco Business 250 أو 350 Series.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- CBS250 (ورقة البيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350 (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-2X (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-4X (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

تكوين طرق عرض SNMP على المحول لديك

تتيح لك صفحة طرق العرض الخاصة بالأداة المساعدة المستندة إلى الويب في المحول لديك إنشاء طرق عرض SNMP وتحريرها. لا يمكن تغيير طرق العرض الافتراضية (الافتراضية و DefaultSuper).

يمكن إرفاق طرق العرض بالمجموعات في صفحة "المجموعات" أو بمجتمع يستخدم وضع الوصول الأساسي من خلال صفحة "المجتمعات".

ملاحظة: لمعرفة كيفية تكوين مجموعات SNMP على محول ما، انقر هنا. للحصول على تعليمات حول كيفية تكوين مجتمعات SNMP على محول ما، انقر هنا.

عرض جدول طرق عرض SNMP

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب للمحول لديك ثم أختر خيارات متقدمة في القائمة المنسدلة وضع العرض.

الخطوة 2. أختر SNMP > طرق العرض.

يعرض جدول طريقة العرض المعلومات التالية:

- اسم العرض - اسم طريقة العرض.

- الشجرة الفرعية لمعرف الكائن - الشجرة الفرعية التي سيتم تضمينها أو إستبعادها في طريقة عرض SNMP.

- عرض الشجرة الفرعية لمعرف الكائن - يعرض ما إذا كانت الشجرة الفرعية المحددة مضمنة أو مستبعدة في طريقة عرض SNMP المحددة.

الخطوة 3. (إختياري) حدد خانة الاختيار مرشح لتصفية اسم العرض الذي تريد إظهاره في جدول العرض.

الخطوة 4. (إختياري) أختر اسم عرض من القائمة المنسدلة اسم العرض.

يتم إنشاء طرق العرض التالية بشكل افتراضي:

- افتراضي - عرض SNMP الافتراضي لطرق عرض القراءة والقراءة/الكتابة.

- DefaultSuper - طريقة عرض SNMP الافتراضية لطرق عرض المسؤول.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار الافتراضي.

الخطوة 5. (إختياري) انقر فوق انتقال.

الخطوة 6. (إختياري) انقر فوق مسح عامل التصفية لمسح إعدادات عامل التصفية.

لقد قمت الآن بعرض طريقة عرض SNMP على المحول لديك.

إضافة طريقة عرض في جدول طريقة العرض

الخطوة 1. انقر فوق الزر إضافة لإضافة إدخال جديد في جدول العرض.

الخطوة 2. أدخل اسم طريقة عرض SNMP الجديدة في حقل اسم العرض. حد الأحرف لهذا الحقل هو 30.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إستخدام بروتوكول TCP كاسم عرض.

الخطوة 3. في منطقة الشجرة الفرعية لمعرف الكائن، انقر فوق أحد أزرار الاختيار التالية التي تحدد طريقة لتحديد عقدة في شجرة قاعدة معلومات الإدارة المضمنة أو المستبعدة في طريقة عرض SNMP الجديدة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار تحديد من القائمة.

الخيارات هي:

- تحديد من القائمة - يسمح لك باختيار العقدة في شجرة قاعدة معلومات الإدارة من القائمة المتاحة.

- معرف من قبل المستخدم - يسمح للمستخدم بإدخال معرف الكائن غير المتوفر في قائمة تحديد من. إذا تم إختيار هذا الخيار، فأدخل معرف فئة المورد (OID) في الحقل المعرف من قبل المستخدم ثم انتقل إلى الخطوة 7.

الخطوة 4. (إختياري) انزلق إلى أسفل القائمة واختر شجرة فرعية OID من القائمة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار بروتوكول TCP.

الخطوة 5. (إختياري) أستخدم السهم لأعلى للانتقال إلى مستوى أصل العقدة المختارة وإخوتها وانقر فوق السهم لأسفل لتنزل إلى مستوى العناصر التابعة للعقدة المختارة.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم النقر فوق السهم لأسفل.

خطوة 6. (إختياري) انزلق إلى أسفل القائمة وفرع من القائمة. إذا تم إختيار زر Up في الخطوة 5، أختر الأصل بدلا من ذلك.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار tcpAttemptFailed.

الخطوة 7. حدد أو قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار تضمين في طريقة العرض. إذا تم التحقق من هذا، يتم تضمين قواعد معلومات الإدارة (MIB) المختارة في طريقة العرض، وإلا يتم إستبعادها.

الخطوة 8. انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق".

الخطوة 9. (إختياري) انقر فوق حفظ" لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب عليك الآن إضافة طريقة عرض SNMP جديدة بنجاح في "جدول عرض" المحول لديك.

حذف طريقة عرض SNMP

الخطوة 1. في "جدول العرض"، حدد خانة الاختيار لطريقة العرض التي تريد حذفها.

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إختيار طريقة عرض TCP.

الخطوة 2. انقر فوق حذف.

الخطوة 3. (إختياري) انقر فوق حفظ" لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

لقد قمت الآن بحذف طريقة عرض SNMP بنجاح من جدول العرض الخاص بمحول سلسلة Cisco Business 250 0r 350.

هل تبحث عن مزيد من المقالات على المحول CBS250 أو CBS350؟ اطلع على أي من الروابط أدناه للحصول على مزيد من المعلومات!

إعدادات SNMP مجموعات SNMP ترقية صورة DHCP قوة كلمة المرور إعدادات TCP و UDP أمان المنفذ إعدادات الوقت ترقية البرامج الثابتة أفضل ممارسات SmartPort أستكشاف الأخطاء وإصلاحها: لا يوجد عنوان IP أستكشاف أخطاء Smartports وإصلاحها أستكشاف أخطاء ترفرفة الارتباط وإصلاحها خلقت VLANs