الهدف

توفر هذه المقالة إرشادات حول كيفية تكوين مسارات IPv4 الثابتة على المُبدّل من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI).

المقدمة

يشير التوجيه الثابت إلى تكوين تحديد المسار للموجهات. يحدث هذا النوع من الآلية في غياب الاتصال بين الموجهات فيما يتعلق بالهيكل الحالي للشبكة، وبالتالي يوصى بتكوين المسارات يدويا إلى جدول المسارات على المحول. تساعد المسارات الثابتة على تقليل التكاليف الإضافية على وحدة المعالجة المركزية (CPU) للمحول. تتيح لك هذه الميزة أيضا رفض الوصول إلى شبكات معينة.

عند توجيه حركة المرور، يتم تحديد الخطوة التالية وفقا لأطول خوارزمية مطابقة البادئة (LPM). قد يتطابق عنوان IPv4 للوجهة مع عدة مسارات في جدول المسار الثابت ل IPv4. يستخدم الجهاز المسار المتطابق مع أعلى قناع شبكة فرعية، أي أطول تطابق للبادئة. إذا تم تعريف أكثر من عبارة افتراضية واحدة بنفس قيمة المقياس، يتم إستخدام عنوان IPv4 الأدنى من بين جميع البوابات الافتراضية التي تم تكوينها.

ملاحظة: للحصول على تعليمات حول كيفية تكوين إعدادات المسارات الثابتة ل IPv4 على المحول من خلال الأداة المساعدة المستندة إلى الويب، انقر هنا.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- CBS250 (ورقة البيانات) | 3.0.0

- CBS350 (ورقة بيانات) | 3.0.0

- CBS350-2X (ورقة بيانات) | 3.0.0

- CBS350-4X (ورقة بيانات) | 3.0.0

تكوين مسارات IPv4 الثابتة

لا يمكنك تكوين مسار ثابت من خلال شبكة IP فرعية متصلة مباشرة حيث يحصل الجهاز على عنوان IP الخاص به من خادم DHCP. لتكوين واجهة IPv4 ثابتة على المحول، انقر هنا للحصول على تعليمات.

الخطوة 1. سجّل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

لمعرفة كيفية الوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) لمحول SMB من خلال SSH أو Telnet، انقر هنا.

ملاحظة: قد تختلف الأوامر حسب الطراز الدقيق للمحول لديك.

الخطوة 2. لعرض المسارات الحالية على المحول، أدخل ما يلي:

CBS350#show ip route

ملاحظة: في هذا المثال، يتم عرض مسار متصل مباشرة بشبكة 192.168.100.0.

الخطوة 3. من وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، ادخل إلى وضع "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

CBS350#configure

الخطوة 4. في وضع التكوين العام، أدخل الأمر ip route لإنشاء مسارات ثابتة:

CBS350#ip route [prefix[mask | البادئة-length][ip-address][القيمة المترية]

الخيارات هي:

- البادئة - بادئة مسار IP للوجهة.

- القناع - قناع البادئة للوجهة.

- طول البادئة - قناع البادئة للوجهة. وهو يحدد عدد وحدات بت التي تشكل بادئة عنوان IP. يجب أن يُسبَق طول البادئة بشرطة مائلة للأمام (/). المدى يستطيع كنت from 0 to 32.

- ip-address - عنوان IP الخاص بالخطوة التالية التي يمكن إستخدامها للوصول إلى تلك الشبكة.

- القيمة المترية - قياس المسار. المقياس الافتراضي هو 6 للخطوة التالية على واجهة داخل النطاق و 2 للخطوة التالية خارج النطاق (خارج النطاق الترددي). المدى يستطيع كنت من واحد إلى 255.

CBS350(config)#ip route 192.168.1.0/24 192.168.100.1 متري 2

ملاحظة: في هذا المثال، يتم إنشاء مسار ثابت لشبكة 192.168.1.0 من خلال 192.168.100.0. والمسافة الإدارية المحددة هي 2. يذهب المسار إلى موجه بعنوان IP 192.168.100.1.

الخطوة 5. (إختياري) لإزالة جميع المسارات الثابتة إلى الشبكة الفرعية المحددة، أدخل ما يلي:

CBS350#no ip route [prefix[mask | طول البادئة]

الخطوة 6. (إختياري) لإزالة مسار ثابت واحد فقط إلى الشبكة الفرعية المحددة عبر الخطوة التالية المحددة، أدخل ما يلي:

CBS350#no ip route {prefix[mask | طول البادئة][ip-address]}

الخطوة 7. أدخِل الأمر exit للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات":

CBS350#exit

الخطوة 8. (إختياري) لعرض المسار الذي تم تكوينه، أدخل ما يلي:

CBS350#show ip route

الخطوة 9. (اختياري) في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، احفظ الإعدادات التي تم تكوينها في ملف تكوين بدء التشغيل، من خلال إدخال ما يلي:

CBS350#copy running-config startup-config

الخطوة 10. (اختياري) اضغط على Y للإجابة بـ "نعم" أو N للإجابة بـ "لا" على لوحة المفاتيح لديك بمجرد ظهور موجّه الأمر Overwrite file [startup-config].

لقد انتهيت الآن من تكوين المسارات الثابتة ل IPv4 على المحول لديك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).