الهدف

multicast اسم العملية عندما واحد مصدر يرسل رسالة إلى كثير غاية. تعرف الرسالة التي يرسلها المصدر باسم تدفق البث المتعدد. الوجهات في نفس شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) كالمصدر حرة في إختيار ما إذا كانت تريد تلقي دفق البث المتعدد. تسمح لك صفحة إعادة توجيه البث المتعدد باختيار الواجهات التي تستلم تدفقات البث المتعدد التي تحتوي على شبكات VLAN. يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعدادات البث المتعدد للواجهات على محول Cisco Business 250 أو 350 Series Switch.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- CBS250 (ورقة البيانات) | 3.0.0

- CBS350 (ورقة بيانات) | 3.0.0

- CBS350-2X (ورقة بيانات) | 3.0.0

- CBS350-4X (ورقة بيانات) | 3.0.0

تمكين تصفية Bridge للبث المتعدد

يجب تمكين تصفية البث المتعدد للجسر على صفحة خصائص البث المتعدد قبل أن تتمكن من تكوين إعدادات البث المتعدد.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر البث المتعدد > خصائص. يتم فتح صفحة الخصائص.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار enable في حقل حالة تصفية البث المتعدد Bridge.

الخطوة 3. انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات التي قمت بها.

تكوين إعادة توجيه البث المتعدد للمنافذ أو مجموعة تجميع الارتباطات

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر البث المتعدد > إعادة توجيه الكل.

تفتح صفحة إعادة توجيه الكل:

الخطوة 2. من معرف شبكة VLAN يساوي القائمة المنسدلة، أختر شبكة VLAN يمكن قبول تدفقات البث المتعدد منها.

الخطوة 3. من نوع الواجهة يساوي إلى القائمة المنسدلة، أختر نوع واجهة سيتم تحرير إعداداته.

الخطوة 4. انقر على يتم عرض شبكة VLAN ونوع الواجهة المناسبين.انتقال.

الخطوة 5. طقطقت ال لاسلكي زر تحت القارن أن يماثل مع الأسلوب أن يماثل كيف القارن سوفت عالجت multicast تيار.

- ساكن إستاتيكي - يستلم قارن كل multicast تيار من ال VLAN يعين.

- ممنوع - يتعذر على الواجهة تلقي أي تدفقات للبث المتعدد.

- none - الواجهة ليست منفذ All (إعادة توجيه).

الخطوة 6. انقر فوق تطبيق لحفظ التغييرات التي قمت بها أو انقر فوق إلغاء الأمر للتراجع عن التغييرات التي قمت بها.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco