الأهداف

شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) هي مجموعة من المنافذ التي تمكن الأجهزة من الاتصال ببعضها البعض عبر طبقة MAC لشبكة الإيثرنت، بغض النظر عن شبكة المنطقة المحلية المادية (LAN). ميناء عضو من VLAN إن هو يستطيع أرسلت إلى واستلمت معطيات من ال VLAN. ميناء عضو untagged من VLAN إن كل ربط معد ل أن ميناء داخل ال VLAN يتلقى ما من VLAN بطاقة. ميناء عضو حددت من VLAN إن كل ربط معد ل أن ميناء داخل ال VLAN يتلقى VLAN بطاقة. يتم إستخدام شبكات VLAN عادة لعزل نقاط النهاية كمجموعة عمل. مثال أساسي setup VLAN مختلف ل Voice و VLAN منفصل للبيانات. وهذا يضمن عزل الحزم لكل من أنواع البيانات من بعضها البعض، مما يزيد من إستخدام المحول إلى الحد الأقصى.

أنت يستطيع عينت قارن VLAN في أسلوب خاص مثل منفذ منفذ منفذ منفذ منفذ شنطة أو وصول.

- منفذ الوصول — منفذ يحمل حركة مرور البيانات فقط إلى شبكة VLAN المحددة المعينة إليه ومن هذه الشبكة.

- منفذ خط الاتصال — منفذ قادر على نقل حركة مرور البيانات لأي شبكات VLAN أو جميع الشبكات المحلية الظاهرية (VLANs) التي يمكن الوصول إليها بواسطة محول خاص.

يهدف هذا مادة أن يبدي أنت كيف أن يشكل قارن VLAN على مفتاحك أن يكون منفذ وصول، أو شنطة ميناء.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- CBS250 (ورقة البيانات) | 3.0.0

- CBS350 (ورقة بيانات) | 3.0.0

- CBS350-2X (ورقة بيانات) | 3.0.0

- CBS350-4X (ورقة بيانات) | 3.0.0

إعدادات الواجهة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر إدارة VLAN > إعدادات الواجهة.

الخطوة 2. في الجدول إعدادات الواجهة، أختر واجهة من نوع الواجهة الذي يساوي القائمة المنسدلة ثم انقر على انتقال. الخيارات هي:

- المنفذ - أختر المنفذ إذا كان يلزم تكوين منفذ واحد فقط.

- تجميع الارتباطات (LAG) - أختر LAG إذا كنت تنوي تكوين مجموعة من المنافذ المعرفة في تكوين LAG.

ملاحظة: في المثال التالي، يتم إختيار مجموعة تجميع الارتباطات (LAG).

الخطوة 3. طقطقت الخيار زر للميناء أو متأخر أنت تريد أن يعدل وطقطقة يحرر.

ستظهر بعد ذلك نافذة منبثقة تظهر نوع الواجهة الذي تم إختياره في الصفحة السابقة.

الخطوة 4. أخترت الإذاعة زر أن يماثل إلى ال VLAN أسلوب ل القارن.

- منفذ - القارن عضو untagged من VLAN وحيد. يعرف المنفذ الذي تم تكوينه في هذا الوضع بمنفذ الوصول.

- شنطة - القارن يكون عضو untagged من على الأكثر VLAN واحد وذو تمييز عضو من one or much VLANs.

- عام - يمكن أن تدعم الواجهة جميع الوظائف كما هي معرفة في مواصفات IEEE 802.1q. القارن يستطيع كنت بطاقة تمييز أو untagged عضو من one or much VLANs.

- العميل - يؤدي تحديد هذا الخيار إلى وضع الواجهة في وضع QinQ. هذا يمكنك من إستخدام ترتيبات VLAN الخاصة بك (PVID) عبر شبكة الموفر. يكون الجهاز في وضع Q-in-Q عندما يحتوي على منفذ عميل واحد أو أكثر.

- مضيف VLAN الخاص - حدد لتعيين الواجهة على أنها إما معزولة أو مجتمعية. ثم حدد إما شبكة VLAN المعزولة أو المجتمعية في حقل مضيف شبكة VLAN الثانوية.

- VLAN الخاص - مختلط - حدد لتعيين الواجهة كمختلط.

- VLAN Mapping-Tunnel - حدد لتعيين الواجهة كمنفذ حافة نفق VLAN.

- VLAN Mapping-One to One - حدد لتعيين الواجهة كما تريد إستخدامها كشبكة VLAN تعين واحدا إلى منفذ حافة واحد.

ملاحظة: تم إختيار خط الاتصال لهذا المثال.

الخطوة 5. طقطقة يطبق.

الخطوة 6. ستظهر الصفحة بعد ذلك مع علامة تأشير بأن الإعدادات كانت ناجحة. انقر فوق "إغلاق".

سيتم إرجاعك الآن إلى جدول إعدادات الواجهة.

الخطوة 7. تحقق من وضع الواجهة الذي قمت بتكوينه للتحقق من الإعداد الأخير.

الخطوة 8. لحفظ التكوين الحالي بشكل دائم، انقر فوق أيقونة حفظ.

لقد قمت الآن بتعيين شبكة VLAN الخاصة بالواجهة بنجاح على المحول لديك.