الهدف

خطوة رفرفة حالة في أي قارن طبيعي على المفتاح باستمرار يذهب صعودا ونزولا، ثلاثة مرات أو أكثر في الثانية لمدة على الأقل 10 ثاني. القضية المشتركة تكون عادة مرتبطة بكبل سيئ، أو غير مدعوم، أو غير قياسي أو نموذج قابل للتوصيل (SFP)، أو مرتبطة بمشاكل أخرى في مزامنة الارتباط. يمكن أن يكون سبب رفرفة الرابط متقطعا أو دائما.

خطوة منع آلية رفرفة يقلل التعطيل إلى مفتاح وشبكة عملية في خطوة خطوة رفرفة. هو يستقر الشبكة طبولوجيا ب تلقائيا يثبت الميناء أن يختبر مفرط خطوة رفرفة حادث إلى دولة handicapé ميناء. توفر هذه الآلية أيضا الوقت لتصحيح الأخطاء وتحديد مكان السبب الجذري للرفرفة. يتم إرسال رسالة syslog أو مصيدة بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) إلى التنبيه فيما يتعلق برفرفة الارتباط وإيقاف تشغيل المنفذ. ستصبح الواجهة نشطة مرة أخرى فقط إذا تم تمكينها بشكل محدد بواسطة مسؤول النظام.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تمكين ميزة منع الارتطام، وتكوين إعدادات إسترداد ErrDisable التلقائية، وإعادة تنشيط واجهة معلقة من خلال واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالمحول.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- CBS250 (ورقة البيانات) | 3.1.0.57 (تنزيل الأحدث)

- CBS350 (ورقة بيانات) | 3.1.0.57 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-2X (ورقة بيانات) | 3.1.0.57 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-4X (ورقة بيانات) | 3.1.0.57 (تنزيل الأحدث)

تكوين إعدادات منع الرفرفة لارتباط

تمكين منع رفرفة الرابط

الخطوة 1

سجل الدخول إلى وحدة تحكم المحول. اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيان هما cisco/cisco. إذا كنت قد انتهيت من تكوين اسم مستخدم جديد أو كلمة مرور جديدة، فأدخِل بيانات الاعتماد بدلاً من ذلك.

لمعرفة كيفية الوصول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) لمحول Cisco Business Switch من خلال SSH أو Telnet، انقر هنا.

قد تختلف الأوامر حسب الطراز الدقيق للمحول لديك.

الخطوة 2

من وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، ادخل إلى وضع "التكوين العام" من خلال إدخال التالي:

الطراز CBS350#configure

الخطوة 3

لتمكين إعداد واجهة مادية بشكل عام إلى حالة handicapé بسبب ترفرفة الارتباط الزائدة، أدخل ما يلي:

CBS350(config)#link-flap prevention [enable | disable]

سيقوم هذا الأمر بإيقاف تشغيل واجهات إيثرنت (المادية) إذا واجهت الواجهة ثلاث نقاط ربط (تغييرات حالة الارتباط) في كل ثانية لمدة 10 ثوان.

الخطوة 4

(إختياري) لتعطيل منع رفرفة الرابط على المحول، أدخل ما يلي:

CBS350(config)#no link-flap prevention

الخطوة 5

(إختياري) لتمكين الإطارات الضخمة على المحول، أدخل ما يلي:

CBS350(config)#port jumbo-frame

أنت الآن بنجاح شكلت ال link رفرفة منع عملية إعداد على مفتاحك من خلال ال CLI.

شكلت تلقائيا إستعادة ErrDisable عملية إعداد

لتمكين وظيفة إعادة تنشيط منفذ تم إيقاف تشغيله تلقائيا بسبب حالة خطأ بعد مرور الفاصل الزمني للاسترداد التلقائي، اتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1

في وضع "التكوين العام"، أدخِل سياق "تكوين الواجهة" من خلال إدخال ما يلي:

CBS350(config)#errdisable recovery cause link-flapping

- جنيح - يمكن الخطأ إستعادة آلية ل ال link-flap منع دولة err-disable.

الخطوة 2

دخلت أن يثبت الخطأ إستعادة مهلة فاصل من ال errdisable إستعادة، التالي:

CBS350(config)#errdisable recovery interval [seconds]

- ثوان - يحدد فترة مهلة إسترداد الخطأ بالثواني. المدى from 30 to 86400 ثاني. القيمة الافتراضية هي 300 ثانية.

الخطوة 3

أدخل الأمر exit للعودة إلى وضع "EXEC ذي الامتيازات":

CBS350(config)#exit

أنت الآن بنجاح شكلت ال errdisable إستعادة عملية إعداد على مفتاحك من خلال ال CLI.

إعادة تنشيط واجهة معلقة

لإعادة تنشيط واجهة تم إيقاف تشغيلها يدويا، اتبع الخطوات:

الخطوة 1

لتنشيط واجهة تم تكوينها لتكون نشطة ولكن تم إيقاف تشغيلها بواسطة النظام، أدخل ما يلي:

الطراز CBS350#set interface active [interface-id]

الخطوة 2

(إختياري) في وضع "EXEC ذي الامتيازات" للمحول، احفظ الإعدادات التي تم تكوينها في ملف تكوين بدء التشغيل من خلال إدخال ما يلي:

الطراز CBS350#copy running-config startup-config

الخطوة 3

(إختياري) اضغط على Y للإجابة ب "نعم" أو N للإجابة ب "لا" على لوحة المفاتيح لديك بمجرد ظهور موجه الأمر Overwrite file [startup-config].

لقد قمت الآن بإعادة تنشيط واجهة معلقة بنجاح على المحول الخاص بك من خلال CLI (واجهة سطر الأوامر).