عبر واجهة مستخدم ويب Via CLI

الهدف

تسمح لك شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) بتجزئة شبكة منطقة محلية (LAN) بشكل منطقي إلى مجالات بث مختلفة. في السيناريوهات التي قد يتم فيها بث البيانات الحساسة على شبكة ما، يمكن إنشاء شبكات VLAN لتعزيز الأمان من خلال تخصيص بث لشبكة VLAN معيّنة. يمكن فقط للمستخدمين الذين ينتمون إلى شبكة VLAN الوصول إلى البيانات الموجودة على شبكة VLAN هذه ومعالجتها. يمكن أيضًا استخدام شبكات VLAN لتحسين الأداء من خلال تقليل الحاجة إلى إرسال عمليات البث وعمليات البث المتعدد إلى وجهات غير ضرورية.

لا يمكن تجميع أجهزة الشبكة التي تعمل عليها بروتوكولات متعددة إلى شبكة VLAN مشتركة. استعملت أداة غير معياري أن يمر حركة مرور بين VLANs مختلف in order to تضمنت الأداة يساهم في بروتوكول خاص. لهذا السبب، يستطيع المستعمل لا يستفيد من ال كثير سمة من VLAN.

يتم إستخدام مجموعات VLAN لموازنة حمل حركة مرور البيانات على شبكة من الطبقة 2. يتم توزيع الحزم فيما يتعلق بالتصنيفات المختلفة ويتم تعيينها إلى شبكات VLAN. يوجد العديد من التصنيفات المختلفة، وإذا تم تحديد أكثر من نظام تصنيف واحد، يتم تعيين الحزم إلى شبكة VLAN بهذا الترتيب:

- علامة — يتم التعرف على رقم VLAN من العلامة.

- شبكة VLAN المستندة إلى MAC — يتم التعرف على شبكة VLAN من المصدر التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) إلى شبكة VLAN تخطيط من واجهة الدخول. لمعرفة كيفية تكوين هذه الميزة، انقر هنا للحصول على تعليمات.

- شبكة VLAN المستندة إلى الشبكات الفرعية — يتم التعرف على شبكة VLAN من تخطيط مصدر IP subnet إلى VLAN لواجهة الدخول.

- شبكة VLAN المستندة إلى البروتوكول — يتم التعرف على شبكة VLAN من نوع الإيثرنت تخطيط بروتوكول إلى شبكة VLAN لواجهة الدخول. لمعرفة كيفية تكوين هذه الميزة، انقر هنا للحصول على تعليمات.

- يتم التعرف على PVID — VLAN من معرف شبكة VLAN الافتراضي للمنفذ.

يتيح تصنيف المجموعة المستندة إلى الشبكات الفرعية لشبكة VLAN تصنيف الحزم وفقا للشبكة الفرعية الخاصة بها. يمكنك بعد ذلك تحديد تخطيط شبكة فرعية إلى شبكة VLAN لكل واجهة. يمكنك أيضا تحديد العديد من مجموعات VLAN المستندة إلى الشبكات الفرعية، والتي تحتوي كل مجموعة على شبكات فرعية مختلفة. يمكن تخصيص هذه المجموعات لمنافذ أو مجموعات تجميع الارتباطات (LAG) معينة. لا يمكن أن تحتوي مجموعات VLAN المستندة إلى الشبكات الفرعية على نطاقات متداخلة للشبكات الفرعية على المنفذ نفسه.

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تكوين المجموعات المستندة إلى الشبكات الفرعية على محول سلسلة Cisco Business 350.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج

- CBS350 (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-2X (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

- CBS350-4X (ورقة بيانات) | 3.0.0.69 (تنزيل الأحدث)

تكوين مجموعات VLAN المستندة إلى الشبكات الفرعية على المحول

إضافة مجموعة VLAN المستندة إلى الشبكات الفرعية

الخطوة 1

قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة المستندة إلى الويب واختر خيارات متقدمة من القائمة المنسدلة لوضع العرض.

الخطوة 2

طقطقة VLAN إدارة.

الخطوة 3

انقر فوق مجموعات VLAN > المجموعات المستندة إلى الشبكات الفرعية.

الخطوة 4

في جدول المجموعة المستندة إلى الشبكات الفرعية، انقر فوق أيقونة الإضافة.

الخطوة 5

- أدخل عنوان IP الذي سيتم تعيينه إلى مجموعة VLAN في حقل عنوان IP. هذا هو المكان الذي تستند إليه المجموعة الفرعية.

- أدخل قناع البادئة الذي يعرف الشبكة الفرعية في حقل الحد الأقصى للبادئة.

- في حقل معرف المجموعة، أدخل معرف لتحديد مجموعة VLAN المستندة إلى الشبكات الفرعية. يتم إستخدامها لتحديد مجموعة شبكات VLAN المستندة إلى الشبكات الفرعية.

الخطوة 6

انقر فوق تطبيق ثم انقر فوق إغلاق".

الخطوة 7

انقر على حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب أن تكون قد أضفت الآن مجموعة VLAN المستندة إلى الشبكات الفرعية على المحول لديك.

حذف مجموعة VLAN المستندة إلى الشبكات الفرعية

الخطوة 1

أختر مجموعات VLAN > المجموعات المستندة إلى الشبكات الفرعية.

الخطوة 2

في جدول المجموعة المستندة إلى الشبكات الفرعية، حدد المربع المجاور لمجموعة VLAN المستندة إلى الشبكات الفرعية التي تريد حذفها. انقر فوق أيقونة المهملات لحذف مجموعة VLAN المستندة إلى الشبكات الفرعية.

الخطوة 3

انقر على أيقونة حفظ لحفظ الإعدادات في ملف تكوين بدء التشغيل.

يجب الآن حذف مجموعة VLAN المستندة إلى الشبكات الفرعية من المحول لديك.

يجب أن تكون قد انتهيت الآن من تكوين مجموعات VLAN المستندة إلى الشبكات الفرعية على المحول لديك. لمعرفة كيفية تعيين المجموعات المستندة إلى الشبكات الفرعية إلى شبكة VLAN، انقر هنا للحصول على تعليمات.

هل تبحث عن مزيد من المعلومات حول شبكات VLAN لمحولات Cisco Business Switches لديك؟ راجع أي من الروابط التالية للحصول على مزيد من المعلومات.

خلقت VLANs             عضوية المنفذ إلى شبكة VLAN             عضوية شبكة VLAN الخاصة             منافذ الوصول وخطوط الاتصال             المجموعات المستندة إلى البروتوكول إلى شبكة VLAN             إعدادات المنفذ إلى شبكة VLAN              تكوين مجموعة بث تلفزيوني متعدد إلى شبكة VLAN             مجموعات VLAN المستندة إلى البروتوكول             عضوية Access Port Multicast TV VLAN             عضوية TV VLAN لمنفذ العميل Customer Port